Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Requisitos do sistema

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento contém os requisitos do sistema para implementar a Interface de Dados Distribuídos por Fibra (FDDI - Fiber Distributed Data Interface) nas plataformas descritas em cada seção deste documento.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Requisitos do sistema

Concentrador CDDI/FDDI Cisco WS-C1400

- O design modular da Interface de Dados Distribuídos em Cobre (CDDI - Copper Distributed Data Interface)/Concentradores FDDI da Cisco WS-C1400 permite entre quatro e 32 portas CDDI e/ou FDDI.

- Notas de versão do concentrador Cisco WS-C1400 CDDI/FDDI.

Concentrador CDDI/FDDI Cisco WS-C1100

- O concentrador CDDI/FDDI Cisco WS-C1100 suporta fibra monomodo (SMF) e fibra multimodo (MMF) FDDI e transmissão CDDI/multinível (CDDI/MLT-3).

- Notas de versão do concentrador Cisco WS-C1100 CDDI/FDDI.

Catalyst 5000 Series Switch

- Os switches da série Catalyst 5000 suportam módulo CDDI (WS-X5103), módulo FDDI MMF (WS-X5101) e módulo FDDI SMF (WS-X5104).

- Os módulos FDDI/CDDI executam sua própria imagem de software, além da imagem do software do mecanismo supervisor.

- Os switches da série Catalyst 5000 suportam módulos FDDI/CDDI no Supervisor Engine versão 1.3 ou posterior.

- Notas de versão do software FDDI da série Catalyst 5000.

Catalyst 1900/2820 Series Switch

- Os switches da série Catalyst 2820 suportam módulos FDDI/CDDI WS-X2831, WS-X2841 e WS-X2842.

- Os switches da série Catalyst 2820 suportam módulos FDDI/CDDI na versão de software 5.x ou posterior.

- Notas de versão do software do módulo FDDI da série Catalyst 2820.

Catalyst 1600 Series Switch

- O switch Token Ring da série Catalyst 1600 suporta o módulo FDDI WS-C161F.

- O módulo FDDI permite que você conecte o Catalyst 1600 a servidores de arquivos, roteadores, concentradores ou outros dispositivos Catalyst 1600 em redes FDDI.

- O switch Token Ring da série Catalyst 1600 suporta o módulo FDDI na versão 1.3 do software ou posterior.

Cisco 7000 Series Router

- Os roteadores da série Cisco 7000 suportam adaptadores de porta half-duplex FDDI e adaptadores de porta full-duplex, que fornecem interfaces para cabo óptico SMF e MMF.

- Os roteadores da série Cisco 7000 suportam adaptadores de porta half-duplex e full-duplex no Cisco IOS versão 11.1x ou posterior.

Cisco 4000 Series Router

- O Cisco 4500-M e 4700-M suporta NPMs (Network Processor Modules, módulos de processador de rede) FDDI multimodo de anexo único de uma porta e NPMs FDDI SMF/MMF de anexo duplo de uma porta.

- Os roteadores da série Cisco 4000 suportam FDDI no Cisco IOS versão 11.2x ou posterior.

Informações Relacionadas

- Páginas de Suporte de Produtos de LAN

- Página de suporte da switching de LAN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems