Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Material de Suporte

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

comandos show

Exemplo de saída do comando show

Catalyst 5500 Switch

Catalyst 6500 Switch

Consideração especial utilizando o incondicional em modo de canal

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento aborda a configuração de um EtherChannel entre um switch Cisco Catalyst 5500 e um switch Catalyst 6500, executados no Catalyst OS (CatOS). Qualquer switch das séries Catalyst 4500/4000, 5500/5000 ou 6500/6000 executando CatOS poderia ter sido usado neste cenário para obter os mesmos resultados. O EtherChannel pode ser chamado de Fast EtherChannel (FEC) ou Gigabit EtherChannel (GEC), dependendo da velocidade das interfaces e portas usadas para criá-lo.

Neste exemplo, duas portas Fast Ethernet (FE) de cada um dos switches foram agrupadas em um FEC. Neste documento, os termos "Fast EtherChannel", "Gigabit EtherChannel", "port channel", "channel" e "port group" se referem ao EtherChannel.

Este documento inclui somente arquivos de configuração de Switches e saída a partir de comandos show de exemplo relacionado. For further details on how to configure an EtherChannel between Catalyst Switches, refer to the following document:

- Configurando o EtherChannel entre Switches Catalyst 4000, 5000 e 6000 que executam CatOS

Este documento não fornece configurações que utilizam o Protocolo de controle de agregação de enlaces (LACP).  Para obter mais informações sobre como configurar o LACP, consulte o seguinte documento:

- Configuração de LACP (802.3ad) entre um Catalyst 6000 e um Catalyst 4000

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Catalyst 5500 Switch running CatOS 6.3(7) Software

- Catalyst 6500 Switch running CatOS 7.2(2) Software

Observação: antes de configurar o canal entre os switches CatOS, consulte o seguinte documento:

- Requisitos do sistema para implementar o EtherChannel nos Switches Catalyst

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Material de Suporte

O EtherChannel pode ser configurado incondicionalmente (usando o modo de canal ligado) ou pode ser configurado fazendo com que o switch negocie o canal com a extremidade oposta usando o Port Aggregation Protocol (PAgP) (usando o modo de canal desejável).

Observação: os switches Catalyst que executam o CatOS suportam PAgP e, portanto, o modo desejável é recomendado para configurar um EtherChannel entre esses dispositivos. O PAgP protege contra qualquer configuração incorreta entre os dois dispositivos. O modo de canal ativado pode ser útil quando o dispositivo da extremidade oposta não suporta PAgP e você precisa configurar o canal incondicionalmente. As palavras-chave silent ou non-silent estão disponíveis com os modos de canal auto ou desirable. A palavra-chave silent é habilitada por padrão em todas as portas para os Switches das séries Catalyst 4500/4000 ou 6500/6000 e em portas de cobre de Catalyst 5500/5000. A palavra-chave não-silenciosa é, por padrão, habilitada em todas as portas de fibra (FE e Gigabit Ethernet [GE]) para Switches da série Catalyst 5500/5000. É recomendável utilizar a palavra-chave padrão silent ou non-silent ao fazer conexões entre Cisco Switches.

Para obter mais detalhes sobre PAgP e EtherChannel, acesse a Documentação Técnica para a sua versão do software CatOS encontrado nas páginas de produtos Cisco Switches. Consulte as seções Configurando Fast EtherChannel e Gigabit EtherChannel ou Configurando EtherChannel. Talvez convenha usar o recurso Localizar do navegador para localizar essas seções.

Outra boa referência é a seção EtherChannel / Port Aggregation Protocol do seguinte documento:

- Práticas recomendadas para a configuração e o gerenciamento de Switches das séries Catalyst 4000, 5000 e 6000

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Catalyst 5500 Switch

- Catalyst 6500 Switch

Observação: as configurações listadas neste documento foram implementadas configurando o EtherChannel usando a negociação PAgP através do modo recomendado.

Catalyst 5500 Switch

#version 6.3(7)

!

set option fddi-user-pri enabled

!

#system

set system name  cat5500

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#ip

!--- This is the IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat5000-sup3.6-3-7.bin

!

#port channel

!--- Ports are assigned to admin group 50. This admin group is assigned !--- automatically when the port channel is configured, or it can be assigned manually. !--- If the admin group does not need to be assigned manually, this command should not be !--- manually set either. Let the switch create it automatically. !--- Also note that ports 4/1 through 4/4 are set for port channel even though only !--- 4/1-2 are configured. This is normal behavior. The ports 4/3 and 4/4 can !--- be used for any other purpose.

set port channel 4/1-4 50

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseSX Supervisor

!

#module 2 empty

!

#module 3 empty

!

#module 4 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Port channeling is enabled.

set port channel 4/1-2 mode desirable silent

!

#module 5 : 12-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 6 empty

!

#module 7 : 2-port MM OC-3 Dual-Phy ATM

!

#module 8 empty

!

#module 9 empty

!

#module 10 empty

!

#module 11 empty

!

#module 12 empty

!

#module 13 empty

end

Catalyst 6500 Switch

#version 7.2(2)

!

!

#system

set system name  cat6500

!

#!

#ip

!--- This is the IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.1/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash bootflash:cat6000-supk8.7-2-2.bin

!

#igmp

set igmp leave-query-type mac-gen-query

!

#port channel

!--- The ports are assigned to admin group 63. This admin group is assigned !--- automatically when the port channel is configured or it can be assigned manually. !--- If admin group does not need to be assigned manually, this command should not be !--- manually set. Let the switch create it automatically. !--- Also note that ports 4/1 through 4/4 are set for the port channel even though !--- only 4/1-2 are configured. This is normal behavior. The ports 4/3 and 4/4 !--- can be used for any other purpose.

set port channel 4/1-4 63

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisor

!

#module 2 : 2-port 1000BaseX Supervisor

!

#module 3 empty

!

#module 4 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Port channeling is enabled.

set port channel 4/1-2 mode desirable silent

!

#module 5 empty

!

#module 6 empty

!

#module 15 : 1-port Multilayer Switch Feature Card

!

#module 16 : 1-port Multilayer Switch Feature Card

end

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

comandos show

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Para verificar o canal de porta em um switch CatOS, emita os seguintes comandos:

- show port capabilities module

- mostrar canal de porta

- show port channel module/port

- show port channel info

Para verificar o status do Spanning Tree Protocol (STP) em um switch CatOS, emita os seguintes comandos:

- show spantree

- show spantree vlan

- show spantree module/port

Exemplo de saída do comando show

Catalyst 5500 Switch

show port capabilities module

Esse comando é utilizado para verificar se o módulo é capaz de canalização. Ele também mostra que outras portas podem formar com esta porta.

cat5500> (enable) show port capabilities 4

Model                    WS-X5225R

Port                     4/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  4/1-2,4/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

--------------------------------------------------------------

Model                    WS-X5225R

Port                     4/2

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  4/1-2,4/1-4

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              IP-Precedence

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            1..1000,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

--------------------------------------------------------------

!--- Output suppressed.

mostrar canal de porta

Esse comando, junto com o comando show port channel info, é usado para verificar o status do canal de porta.

cat5500> (enable) show port channel

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

4/1  connected  desirable silent        50   865

4/2  connected  desirable silent        50   865

----- ---------- -------------------- ----- -----

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  TBA04380080(cat6500)            4/1                       WS-C6506

4/2  TBA04380080(cat6500)            4/2                       WS-C6506

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

Observação: as portas 4/3 e 4/4 são mostradas na saída acima se estiverem no status não conectado.

Se tiver a saída de um comando show port channel do seu dispositivo Cisco, você poderá usar o Output Interpreter Tool (somente para clientes registrados) para exibir os possíveis problemas e soluções.

show spantree module/port

cat5500> (enable) show spantree 4/1

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

cat5500> (enable) show spantree 4/2

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

Observação: a saída do comando show spantree module/port para as portas 4/1 e 4/2 é idêntica, pois essas portas estão agrupadas em um canal com o ID de canal 865.

Catalyst 6500 Switch

show port capabilities module

Esse comando é utilizado para verificar se o módulo é capaz de canalização. Ele também mostra que outras portas podem formar com esta porta.

cat6500> (enable) show port capabilities 4/1

Model                    WS-X6248-RJ-45

Port                     4/1

Type                     10/100BaseTX

Speed                    auto,10,100

Duplex                   half,full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  yes

Broadcast suppression    no

Flow control             receive-(off,on),send-(off)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(1q4t),tx-(2q2t)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              DSCP

UDLD                     yes

Inline power             no

AuxiliaryVlan            1..1000,1025..4094,untagged,dot1p,none

SPAN                     source,destination

COPS port group          4/1-48

Link debounce timer      yes

mostrar canal de porta

Esse comando, junto com o comando show port channel info, é usado para verificar o status do canal de porta.

cat6500> (enable) show port channel

Port  Status     Channel              Admin Ch

Mode                 Group Id

----- ---------- -------------------- ----- -----

4/1  connected  desirable silent        63   865

4/2  connected  desirable silent        63   865

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  069001645(cat5500)              4/1                       WS-C5500

4/2  069001645(cat5500)              4/2                       WS-C5500

Observação: as portas 4/3 e 4/4 são mostradas na saída acima se estiverem no status não conectado.

Se tiver a saída de um comando show port channel do seu dispositivo Cisco, você poderá usar o Output Interpreter Tool (somente para clientes registrados) para exibir os possíveis problemas e soluções.

show port channel info

cat6500> (enable) show port channel info

Switch Frame Distribution Method: ip both

Port  Status     Channel              Admin Channel Speed Duplex Vlan

mode                 group id

----- ---------- -------------------- ----- ------- ----- ------ ----

4/1  connected  desirable silent        63     865 a-100 a-full    1

4/2  connected  desirable silent        63     865 a-100 a-full    1

Port  Channel Oper-group Neighbor   Oper-Distribution PortSecurity/

ifIndex            Oper-group Method            Dynamic port

----- ------- ---------- ---------- ----------------- -------------

4/1  215            241 1          ip both

4/2  215            241 1          ip both

Port  Device-ID                       Port-ID                   Platform

----- ------------------------------- ------------------------- ----------------

4/1  069001645(cat5500)              4/1                       WS-C5500

4/2  069001645(cat5500)              4/2                       WS-C5500

!--- Output suppressed.

show spantree vlan

Os comandos show spantree são usados para verificar se todas as portas em um canal estão agrupadas e estão em um estado de encaminhamento.

cat6500> (enable) show spantree 1

VLAN 1

Spanning tree mode          PVST+

Spanning tree type          ieee

Spanning tree enabled

Designated Root             00-04-6d-82-88-00

Designated Root Priority    0

Designated Root Cost        38

Designated Root Port        4/25

Root Max Age   20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Bridge ID MAC ADDR          00-03-a0-e9-0c-00

Bridge ID Priority          32768

Bridge Max Age 20 sec   Hello Time 2  sec   Forward Delay 15 sec

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

1/1                     1    not-connected         4   32 disabled 0

1/2                     1    not-connected         4   32 disabled 0

2/1                     1    not-connected         4   32 disabled 0

2/2                     1    not-connected         4   32 disabled 0

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

4/3                     1    forwarding           19   32 disabled 0

4/4                     1    forwarding           19   32 disabled 0

4/5                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/6                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/7                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/8                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/9                     1    not-connected       100   32 disabled 0

4/10                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/11                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/12                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/13                    1    not-connected       100   32 disabled 0

4/14                    1    not-connected       100   32 disable

!--- Output suppressed.

Se você tiver a saída de um comando show spantree de seu dispositivo Cisco, poderá usar a Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) para exibir problemas e correções potenciais.

show spantree module/port

cat6500> (enable) show spantree 4/1

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

cat6500> (enable) show spantree 4/2

Port                     Vlan Port-State    Cost      Prio Portfast Channel_id

------------------------ ---- ------------- --------- ---- -------- ----------

4/1-2                    1    forwarding           12   32 disabled 865

Observação: a saída do comando show spantree module/port para as portas 3/1 e 3/2 é idêntica, pois essas portas estão agrupadas em um canal com o ID de canal 865.

Consideração especial utilizando o incondicional em modo de canal

A Cisco recomenda o uso do PAgP para configuração de canal de porta, conforme descrito em Background Theory, acima. Se, por algum motivo, você estiver configurando o EtherChannel incondicionalmente (usando o modo de canal ativado), é recomendável criar um canal de porta seguindo as etapas abaixo. Isso evita possíveis problemas com o STP durante o processo de configuração. A detecção de loop STP pode desativar as portas se um lado estiver configurado como um canal antes que o outro lado possa ser configurado como um canal.

1. Defina as portas a serem usadas na canalização de portas para desativar o modo no primeiro switch, emitindo o comando set port disable module/port.

2. Crie o canal da porta (grupo de portas) no primeiro switch e defina o modo do canal como ligado.

3. Crie o canal de porta no segundo switch e defina o modo de canal como ativado.

4. Reative as portas que foram desativadas anteriormente no primeiro switch emitindo o comando set port enable module/port.

Informações Relacionadas

- Configurando o EtherChannel entre Switches Catalyst 4000, 5000 e 6000 que executam CatOS

- Requisitos do sistema para implementar o EtherChannel nos Switches Catalyst

- Páginas de Suporte de Produtos de LAN

- Página de suporte da switching de LAN

- Suporte Técnico - Cisco Systems