Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Material de Suporte

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Exemplo de saída do comando show

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento traz exemplos de configuração no truncamento 802.1Q (dot1q) entre um Switch Catalyst 5500 e um 5000, os dois executando o SO Catalyst (CatOS). Qualquer membro da família Catalyst 4000, 5000 ou 6000 executando CatOS pode ser usado neste cenário para obter os mesmos resultados.

Os troncos carregam o tráfego de vários VLANS em um único link e permitem que você estenda os VLANs para uma rede inteira. Dois modos em que o entroncamento Ethernet pode ser implementado são:

- Protocolo InterSwitch Link (ISL) - ISL é um encapsulamento de entroncamento proprietário da Cisco. Para obter mais informações sobre ISL, consulte InterSwitch Link Frame Format.

- 802.1Q (padrão IEEE) - 802.1Q é um encapsulamento de entroncamento padrão do setor. Para obter mais informações sobre 802.1Q, consulte Entroncamento entre os Switches da família Catalyst 4000, 5000 e 6000 usando encapsulamento 802.1Q.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Este documento mostra os arquivos de configuração dos switches CatOS e a saída dos comandos relacionados do exemplo show. For details on how to configure a 802.1Q trunk between the Catalyst Switches, refer to the following document:

- Truncamento entre os Switches da família Catalyst 4000, 5000 e 6000 utilizando encapsulamento 802.1q

Componentes Utilizados

Para criar os exemplos neste documento, os seguintes Switches foram usados em um ambiente de laboratório com configurações limpas:

- Switch Catalyst 5500 executando o Software Catalyst OS 6.4(2)

- Switch Catalyst 6500 executando o Software Catalyst OS 6.4(2)

As configurações em todos os dispositivos foram limpas com o comando clear config all para garantir que eles tivessem uma configuração padrão.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Material de Suporte

Observe o seguinte:

- Os switches da família Catalyst 4000 (incluindo Catalyst 2948G e Catalyst 2980G) suportam apenas entroncamento 802.1Q, não entroncamento ISL. Para obter mais informações, consulte Requisitos do sistema para implementar entroncamento.

- Todas as portas Ethernet no Catalyst 6000/6500 suportam encapsulamento 802.1Q e ISL, com exceção do módulo de switching 10-Gigabit Ethernet, que não suporta ISL.

- Dependendo do módulo, as portas capazes de truncagem do Catalyst 5000 suportam apenas o encapsulamento ISL ou ISL e 802.1Q. A melhor maneira de verificar é emitir o comando show port capabilities. A capacidade de truncamento é declarada explicitamente. Por exemplo:

cat5509> show port capabilities 2/1

Model                    WS-X5550

Port                     2/1

Type                     1000BaseSX

Speed                    1000

Duplex                   full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

!-- This particular port supports both 802.1Q and ISL.

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  no

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on,desired),send-(off,on,desired)

Security                 no

Dot1x                    yes

Membership               static

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),tx-(none)

CoS rewrite              no

ToS rewrite              no

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            no

SPAN                     source,destination

cat5509> (enable)

Para obter mais informações sobre os requisitos do sistema para entroncamento, consulte Requisitos do sistema para implementar entroncamento.

- Certifique-se de que os modos de truncamento correspondam ao longo do enlace de tronco. Se um lado do enlace estiver configurado como um tronco ISL, o outro lado também deverá estar configurado como ISL. De forma semelhante, se um lado do link estiver configurado como 802.1Q, o outro lado do link também deve ser configurado como 802.1Q.

- No truncamento 802.1Q, todos os pacotes de VLAN são rotulados no enlace do tronco, exceto o VLAN nativo. Os pacotes de VLAN nativa são enviados sem etiqueta no enlace de tronco. Portanto, a VLAN nativa deve ser a mesma em ambos os switches configurados para truncamento. Dessa maneira, podemos deduzir a qual VLAN o quadro pertence quando recebemos um quadro sem rótulo. Por padrão, a VLAN 1 é a VLAN nativa em todos os switches.

- No CatOS, o VLAN nativo pode ser alterado com a emissão do comando set vlan vlan-id mod/port, em que mod/port é a porta do tronco.

Para obter mais informações, consulte Entroncamento entre os Switches da família Catalyst 4000, 5000 e 6000 usando encapsulamento 802.1Q.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a instalação de rede mostrada no diagrama abaixo.

Configurações

Este documento utiliza as configurações mostradas abaixo.

Observação: os comentários entre as saídas são adicionados em itálico azul.

- Catalyst 5509

- Catalyst 6500

Catalyst 5509

#version 6.4(2)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$q.J7$O5n.pwx7aEC6NHWJfXadx1

set enablepass $2$o.h/$bAxfjJ4XUA/RMUHqBr1YQ0

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  cat5509

!

#frame distribution method

set port channel all distribution mac both

!

#vtp

!--- In this example, the VTP mode is set to be transparent. !--- Depending on your network, set the VLAN Trunking Protocol (VTP) !--- mode accordingly.

set vtp mode transparent

!--- For details on VTP, refer to Configuring VTP on Catalyst Switches.

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state active stp ieee

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state active stp ibm

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state acti

ve mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

!--- IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.2/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash slot0:cat5000-supg.6-4-2.bin

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 empty

!

#module 2 : 2-port 1000BaseX Supervisor IIIG

!--- The dot1q trunking mode is set to on. Depending on your network !--- and requirements, set the trunking mode accordingly.

set trunk 2/1  on dot1q 1-1005

!--- For details on different trunking modes, refer to !--- Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and Gigabit Ethernet Ports.

!

#module 3 empty

!

#module 4 empty

#module 5 : 24-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Ports 5/3-24 have been assigned to VLAN 2.

set vlan 2    5/3-24

!--- Portfast has been enabled on the ports connected to the workstations.

set spantree portfast 5/2-24 enable

!--- For details on why to enable portfast,refer to !--- Using PortFast and Other Commands to Fix Workstation Startup Connectivity Delays.

!

#module 6 empty

!

!--- Output suppressed.

end

Catalyst 6500

#Version 6.4(2)

!

set option fddi-user-pri enabled

set password $2$J75L$Ug4163kfeHTDcLJZ/L9es1

set enablepass $2$h/BN$i3S54iNvIXknFelh6gOve0

!

#errordetection

set errordetection portcounter enable

!

#system

set system name  cat6500

!

#frame distribution method

set port channel all distribution Mac both

!

#vtp

!--- In this example, the VTP mode is set to be transparent. !--- Depending on your network, set the VTP mode accordingly.

set vtp mode transparent

!--- For details on VTP, refer to !--- Configuring VTP on Catalyst Switches.

set vlan 1 name default type ethernet mtu 1500 said 100001 state active

set vlan 1002 name fddi-default type fddi mtu 1500 said 101002 state active

!--- The lines below are wrapped around for display reasons.

set vlan 1004 name fddinet-default type fddinet mtu 1500 said 101004 state   active stp IEEE

set vlan 1005 name trnet-default type trbrf mtu 1500 said 101005 state

active stp IBM

set vlan 2

set vlan 1003 name token-ring-default type trcrf mtu 1500 said 101003 state

active mode srb aremaxhop 7 stemaxhop 7 backupcrf off

!

#ip

!--- IP address used for management.

set interface sc0 1 10.10.10.3/255.255.255.0 10.10.10.255

!

#set boot command

set boot config-register 0x2102

set boot system flash slot0:cat6000-sup2.6-4-2.bin

!

# default port status is enable

!

!

#module 1 : 2-port 1000BaseX Supervisorset module name    1

!

#module 2 : 12-port 10/100BaseTX Ethernet

!

#module 3 : 8-port 1000BaseX Ethernet

set module name    3

!--- The dot1q trunking mode is set to on. Depending on your network !--- and requirements, set the trunking mode accordingly.

set trunk 3/1  on dot1q 1-1005,1025-4094

!--- For details on different trunking modes, refer to !--- Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and Gigabit Ethernet Ports.

!

#module 4 : 48-port 10/100BaseTX Ethernet

!--- Ports 4/3-24 have been assigned to VLAN 2.

set vlan 2    4/3-48

!--- Portfast has been enabled on the ports connected to the workstations.

set spantree portfast 4/2-48 enable

!--- For details on why to enable portfast, refer to !--- Using PortFast and Other Commands to Fix Workstation Startup Connectivity Delays.

!

#module 5 : 12-port 10BaseFL Ethernet

end

!--- Output suppressed.

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se sua configuração está funcionando adequadamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

- show port capabilities module/port

- show port module/port

- show trunk

- show vtp domain

Exemplo de saída do comando show

Catalyst 5509 Switch

A seguir estão alguns dos comandos usados para verificar as configurações de entroncamento:

show port capabilities module/port - Esse comando é usado para verificar se a porta é capaz de fazer truncamento.

cat5509> (enable)  show port capabilities 2/1

Model                    WS-X5550

Port                     2/1

Type                     1000BaseSX

Speed                    1000

Duplex                   full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

!--- This particular port supports both 802.1Q and ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  no

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on,desired),send-(off,on,desired)

Security                 no

Dot1x                    yes

Membership               static

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(none),TX(1q4t)

COs rewrite              no

ToS rewrite              no

Rewrite                  no

UDLD                     yes

AuxiliaryVlan            no

SPAN                     source,destination

cat5509> (enable)

show port module/port – Este comando informa o status de uma porta específica e se ela está ou não com truncamento.

cat5509> (enable) show port 2/1

Port  Name               Status     Vlan       Level  Duplex Speed Type

----- ------------------ ---------- ---------- ------ ------ ----- ------------

2/1                     connected  trunk      normal   full  1000 1000BaseSX

Port   Trap      IfIndex

-----  --------  -------

2/1   disabled  47

Port     Broadcast-Limit Broadcast-Drop

-------- --------------- --------------

2/1                   -              0

Port  Send FlowControl  Receive FlowControl   RxPause    TxPause    Unsupported

admin    oper     admin     oper                              opcodes

----- -------- -------- --------- ---------   ---------- ---------- -----------

2/1  desired  off      off       off         0          0          0

Port  Align-Err  FCS-Err    Xmit-Err   Rcv-Err    UnderSize

----- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------

2/1           0          0          0          2         0

Port  Single-Col Multi-Coll Late-Coll  Excess-Col Carri-Sen Runts     Giants

----- ---------- ---------- ---------- ---------- --------- --------- ---------

2/1           0          0          0          0         0         0         -

!--- Output suppressed.

show trunk – Esse comando é usado para verificar o status e a configuração do truncamento.

cat5500> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

4/1      on           dot1q          trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1-2

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

--------  ---------------------------------------------------------------------

4/1      1-2

show vtp domain - Esse comando é usado para verificar as informações de VTP.

cat5500> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

6          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

10.10.10.2      disabled disabled 2-1000

Se você tiver a saída de um comando show-tech support de seu dispositivo Cisco, poderá usar o Output Interpreter (somente clientes registrados) para exibir problemas e correções potenciais.

Catalyst 6500 Switch

A seguir estão alguns dos comandos usados para verificar as configurações de entroncamento:

show port capabilities module/port - Esse comando é usado para verificar se a porta é capaz de fazer truncamento.

cat6500> (enable) show port capabilities 3/1

Model                    WS-X6408A-GBIC

Port                     3/1

Type                     1000BaseSX

Speed                    1000

Duplex                   full

Trunk encap type         802.1Q,ISL

Trunk mode               on,off,desirable,auto,nonegotiate

Channel                  yes

Broadcast suppression    percentage(0-100)

Flow control             receive-(off,on),send-(off,on)

Security                 yes

Dot1x                    yes

Membership               static,dynamic

Fast start               yes

QOS scheduling           rx-(1p1q4t),tx-(1p2q2t)

CoS rewrite              yes

ToS rewrite              DSCP

UDLD                     yes

Inline power             no

AuxiliaryVlan            no

SPAN                     source,destination

COPS port group          3/1-4

Link debounce timer      yes

show port module/port – Este comando informa o status de uma porta específica e se ela está ou não com truncamento.

cat6500> (enable) show port 3/1

Port  Name                 Status     Vlan       Duplex Speed Type

----- -------------------- ---------- ---------- ------ ----- ------------

3/1                       connected  trunk        full  1000 1000BaseSX

Port  Security Violation Shutdown-Time Age-Time Max-Addr  Trap    IfIndex

----- -------- --------- ------------- -------- -------- -------- -------

3/1   disabled shutdown     0             0       1      disabled   61

!--- Output suppressed.

show trunk – Esse comando é usado para verificar o status e a configuração do truncamento.

cat6500> (enable) show trunk

* - indicates vtp domain mismatch

Port      Mode         Encapsulation  Status        Native vlan

--------  -----------  -------------  ------------  -----------

3/1      on           dot1q          trunking      1

Port Vlans allowed on trunk

-------- ---------------------------------------------------------------------

3/1 1-1005,1025-4094

Port Vlans allowed and active in management domain

-------- ---------------------------------------------------------------------

3/1 1-2

Port Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned

-------- ---------------------------------------------------------------------

3/1 1-2

show vtp domain - Esse comando é usado para verificar as informações de VTP.

cat5000> (enable) show vtp domain

Domain Name                      Domain Index VTP Version Local Mode  Password

-------------------------------- ------------ ----------- ----------- ----------

1            2           Transparent -

Vlan-count Max-vlan-storage Config Revision Notifications

---------- ---------------- --------------- -------------

6          1023             0               disabled

Last Updater    V2 Mode  Pruning  PruneEligible on Vlans

--------------- -------- -------- -------------------------

10.10.10.3      disabled disabled 2-1000

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Truncamento entre os Switches da família Catalyst 4000, 5000 e 6000 utilizando encapsulamento 802.1q

- Configuring VLAN Trunks on Fast Ethernet and Gigabit Ethernet Ports

- Configurando VTP nos Switches Catalyst

- Utilização de Portfast e outros comandos para reparar retardos de conectividade da inicialização de estação de trabalho

- Suporte de tecnologia de switching de LAN

- Suporte aos produtos de switches LAN e ATM do Catalyst

- Suporte Técnico - Cisco Systems