Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Monitore o uso do canal E1/T1 via SNMP

Informações Relacionadas

Introduction

Uma função de monitoramento típica de um servidor de acesso E1/T1 é monitorar o emprego de E1/T1 como um número de canais DS0 ativos em uso por dispositivo ou por canal DS1 específico no dispositivo. Este documento descreve como obter essas informações por meio do SNMP.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas. O AS5350 com Cisco IOS® Software Release 12.2(15)T1 foi usado no teste.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Monitore o uso do canal E1/T1 via SNMP

O CISCO-POP-MGMT-MIB fornece estes objetos sobre o uso de canais DS0 em um dispositivo que pode ser monitorado através do SNMP:

- cpmActiveDS0s – O número de DS0s que estão em uso no momento.

- cpmDS1ActiveDS0s  O número de DS0s que estão atualmente em uso em um DS1 particular.

- cpmActiveDS0sHighWaterMark - A marca dágua superior dos números de DS0s que estão simultaneamente ativos.

- cpmDS1ActiveDS0sHighWaterMark  A marca d'água superior para o número de DS0s ativos simultaneamente em um DS1 específico.

Estes dois objetos:

- cpmDS1ActiveDS0s

- cpmDS1ActiveDS0sHighWaterMark

estão indexados com este par:

- cpmDS1UsageSlotIndex

- cpmDS1UsagePortIndex

Esta saída mostra um exemplo dos dados que ilustram isso, com um canal DS0 ativo na primeira porta DS1 no sétimo slot:

#snmpwalk -c public 192.0.2.1 cpmActiveDS0s

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmActiveDS0s.0 = Gauge32: 1

#snmpwalk -c public 192.0.2.1 cpmDS1ActiveDS0s

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.0 = Gauge32: 1

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.1 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.2 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.3 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.4 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.5 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.6 = Gauge32: 0

CISCO-POP-MGMT-MIB::cpmDS1ActiveDS0s.7.7 = Gauge32: 0

Para localizar os modelos de roteador e as versões do Cisco IOS Software que suportam essa MIB, use as Ferramentas MIB do Cisco IOS. Na época da redação deste documento, CISCO-POP-MGMT-MIB era usado principalmente em Servidores de Acesso da série AS5xxx e Roteadores de Acesso 36xx e 37xx.

Nota: nas séries 36xx e 37xx, o CISCO-POP-MGMT-MIB é suportado somente com Módulo(s) de Rede de Modem Digital instalado, caso contrário o MIB está vazio.

Se seu roteador não suporta CISCO-POP-MGMT-MIB, você pode obter o status operacional de todos os canais B individuais usando isdnBearerOperStatus de ISDN-MIB (indexado com ifIndex) e contar todos os canais com status ativo(4) para obter o número de canais em uso no momento. Isso, no entanto, exige scripting.

Esta saída mostra um exemplo dos dados que ilustram isso, com um canal DS0 ativo na porta E1:

#snmpwalk -c public 192.0.2.1 isdnBearerOperStatus

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.263 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.264 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.265 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.266 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.267 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.268 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.269 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.270 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.271 = INTEGER: active(4)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.272 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.273 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.274 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.275 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.276 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.277 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.278 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.279 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.280 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.281 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.282 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.283 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.284 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.285 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.286 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.287 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.288 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.289 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.290 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.291 = INTEGER: idle(1)

ISDN-MIB::isdnBearerOperStatus.292 = INTEGER: idle(1)

Informações Relacionadas

- SNMP: Perguntas freqüentes sobre MIBs

- Ferramentas MIB do Cisco IOS

- Suporte Técnico - Cisco Systems