Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Produtos Relacionados

Recuperando informações da VLAN

Tarefa

Step-by-Step Instructions

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Os switches Catalyst são configurados com Redes Locais Virtuais (VLAN) por meio da operação da linha de comando ou do Protocolo VLAN Trunk (VTP). Em ambos os casos, as informações do Simple Network Management Protocol (SNMP) são acessadas, às vezes, por VLAN. Para acessar essas informações, você deve determinar quais VLAN estão configuradas. Este documento mostra como determinar quais VLAN estão configuradas em um switch Catalyst que executa CatOS ou IOS.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Antes de tentar utilizar esta configuração, verifique se os seguintes pré-requisitos são atendidos:

- Familiaridade com os comandos do switch Catalyst

- Familiaridade com ferramentas e comandos SNMP, como snmpget e snmpwalk

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware abaixo.

- CatOS 6.3(4)

- Catalyst IOS versão 12.0(5)WC5a

- Catalyst 3524XL

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Produtos Relacionados

Esta configuração também pode ser utilizada com as seguintes versões de hardware e software.

- Outros Switches Catalyst

- Outras versões do Catalyst IOS

Recuperando informações da VLAN

Tarefa

Nesta seção, você usa o CISCO-VTP-MIB e acessa o objeto vtpVlanState para determinar as VLANs ativas no dispositivo.

Step-by-Step Instructions

Siga as etapas abaixo.

1. Execute um snmpwalk no dispositivo em questão. Um exemplo a seguir:

nms-server2:/home/ccarring> snmpwalk -c public 14.32.100.10 vtpVlanState

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.2 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.6 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.7 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.8 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.11 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.12 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.14 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.18 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.19 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.20 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.21 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.41 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.42 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.43 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.44 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.100 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.101 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.123 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.401 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1002 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1003 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1004 = INTEGER: operational(1)

CISCO-VTP-MIB::vtpVlanState.1.1005 = INTEGER: operational(1)

2. O último número em cada objeto retornado é o ID da VLAN; para cada uma dessas VLANs, há um conjunto completo de informações de SNMP.

Você pode obter informações completas ao consultar o objeto vtpVlanTable. Estes são objetos relevantes na tabela:

- vtpVlanName — O nome da VLAN

- vtpVlanIndex — O número de identificação exclusivo da VLAN

Verificar

Para verificar se as informações fornecidas estão corretas, siga estas etapas.

1. Telnet para o Switch.

2. Emita o comando show vlan brief, conforme mostrado abaixo para um Catalyst executando IOS.

nms-3524xl-b#show vlan brief

VLAN Name Status Ports

---- -------------------------------- --------- -------------------------------

1 default active Fa0/3, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7,

Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11,

Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15,

Fa0/16, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20,

Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23

2 vlan2 active

6 vlan6 active Fa0/1, Fa0/24, Gi0/1

7 vlan7 active

8 VLAN0008 active

11 elan1 active

12 VLAN0012 active

14 VLAN0014 active

18 vlan18-spnms active

19 vlan19-spnms active

20 vlan20-spnms active

21 vlan21-spnms active

41 URT_Logon active

42 URT_Priveleged active

43 URT_12_Logon active

44 URT_12_Priveleged active

100 vlan-100 active Fa0/2, Fa0/4, Fa0/17

101 VLAN0101 active

123 VLAN0123 active

401 VLAN0401 active

1002 fddi-default active

1003 token-ring-default active

1004 fddinet-default active

1005 trnet-default active

3. Você pode comparar essas informações com a saída SNMP coletada anteriormente. O nome e o número da VLAN correspondem a esses valores.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Como adicionar, modificar e remover VLANs em um Catalyst usando SNMP

- Suporte Técnico - Cisco Systems