Contents

Introduction

O processo de CPU IP-SNMP no meu roteador atinge um pico de 90% (ou mais). Isto é um bug?

O Cisco IOS Software suporta subinterfaces na ifTable?

Como posso recarregar um roteador usando SNMP?

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento oferece respostas às perguntas mais comuns e orienta os usuários para que encontrem recursos úteis no Simple Network Management Protocol. (SNMP) e questões relativas ao SNMP relacionadas aos equipamentos da Cisco.

P. O processo de CPU IP-SNMP no meu roteador atinge um pico de 90% (ou mais). Isto é um bug?

Não, isto não é um bug. O IP-SNMP pode ocupar até 90% da CPU no roteador quando o roteador é ligeiramente carregado com outras tarefas; esta situação não é incomum. O IP-SNMP é executado com baixa prioridade. Um uso da CPU de 90% ou mais significa que o roteador tem a largura de banda para gastar mais tempo no SNMP. A.

No entanto, sob uso intenso, o uso da CPU pode se aproximar de 100% e sobrecarregar os processos de baixa prioridade. Um exemplo de uso intenso é a recuperação de tabelas grandes (como recuperação de descoberta automática de ipRouteTable e ipNetToMediaTable) por um aplicativo de gerenciamento de rede.

Sob determinadas circunstâncias, o processo IP-SNMP pode consumir quase todos os recursos da CPU. O processo pode sobrecarregar outros processos e causar comportamento irregular no dispositivo. O sintoma mais óbvio é a perda de conexões TCP com o dispositivo. A causa mais provável do problema é o envio de uma série de solicitações SNMP para o dispositivo em um curto período de tempo, o que causa a recuperação de grandes quantidades de dados. Esse comportamento é geralmente associado aos mecanismos de descoberta automática de rede que recuperam o cache inteiro do Protocolo de Resolução de Endereços (ARP - Address Resolution Protocol) do dispositivo e da tabela de roteamento IP periodicamente.

Alguns aplicativos de gerenciamento de rede podem exacerbar o problema. Por padrão, alguns desses aplicativos executam a descoberta automática a cada 5 minutos.

Uma solução alternativa parcial é identificar os dispositivos que executam a descoberta automática e modificar o comportamento padrão.

Uma outra alternativa é forçar o roteador a terminar prematuramente as consultas à tabela de rotas IP e ao cache de ARP, a partir do servidor do sistema de gerenciamento de rede. Configure o roteador para responder com uma mensagem completa assim que ele receber o início de uma solicitação para a tabela de rotas IP ou cache ARP. Consulte o documento IP Simple Network Management Protocol (SNMP) Causa Alta Utilização da CPU para obter um exemplo de como fazer essa configuração em um roteador Cisco.

P. O Cisco IOS Software suporta subinterfaces na ifTable?

A.O RFC 1573 IF-MIB implementa suporte para subinterfaces. (RFC 2233 e RFC 2863 RFC 1573 .) Permite o uso de VLANs, identificadores de conexão de enlace de dados (DLCIs - Data-Link Connection Identifiers) e circuitos virtuais (VCs - Virtual Circuits) do Frame Relay. O RFC 1213 introduziu a ifTable e o RFC 1573 melhorou a ifTable. Um dos aprimoramentos é permitir a existência de interfaces não físicas na tabela ifTable.

Suporte genérico para subcamadas na ifTable está presente desde o Cisco IOS Software Release 11.1(1). Os grupos que suportam qualquer tipo de mídia específico devem determinar (com direção da IETF [Internet Engineering Task Force]) se as subcamadas são apropriadas para esse tipo de mídia. Os grupos também devem determinar como suportar essas subcamadas.

Subinterface

Suportado desde...

ATM

Software Cisco IOS versão 12.0(1)T

Frame Relay

Versão do Cisco IOS Software 11.1

LANE^1

Versão do Cisco IOS Software 11.1

- FE^2

- GE^3

- Software Cisco IOS versão 12.0(21)S—(encapsulamento IEEE 802.1Q)

- Software Cisco IOS versão 12.1(3)T—ID de bug Cisco CSCdk25367 (somente clientes registrados) (suporte de encapsulamento Cisco Inter-Switch Link Protocol [ISL])

- Software Cisco IOS versão 12.1(7)E—ID de bug Cisco CSCds76462 (somente clientes registrados) (suporte de encapsulamento Cisco ISL)

- Software Cisco IOS versão 12.2(6.8)—ID de bug Cisco CSCds00250 (somente clientes registrados) (encapsulamento IEEE 802.1Q)

1 Emulação de LAN

2 Fast Ethernet

3 Gigabit Ethernet

P. Como posso recarregar um roteador usando SNMP?

Siga este procedimento:A.

tsMsgSend = .1.3.6.1.4.1.9.2.9.9 from the OLD-CISCO-TS-MIB

tsMsgSend OBJECT-TYPE

-- FROM OLD-CISCO-TS-MIB

SYNTAX     Integer { nothing(1), reload(2), messagedone(3), abort(4) }

MAX-ACCESS  read-write

STATUS      Mandatory

DESCRIPTION    "Sends the message. The value determines what

to do after the message has completed."

::= { iso(1) org(3) dod(6) internet(1) private(4) enterprises(1) cisco(9)

local(2) lts(9) 9 }

No roteador Cisco, você deve definir estes comandos para suportar o comando reload:

snmp-server community private RW

snmp-server system-shutdown

Este exemplo recarrega o roteador com o endereço IP 10.16.99.55:

# ./snmpset 10.16.99.55 private .1.3.6.1.4.1.9.2.9.9.0 i 2

!--- This is an explanation of the variables that this command uses.

10.16.99.55 = ip address of your router

private = R/W SNMP Community string of your router

.1.3.6.1.4.1.9.2.9.9.0 = tsMsgSend SNMP MIB OID

i = Integer as defined SYNTAX in the MIB

2 = reload command as defined in the MIB

Informações Relacionadas

- Dicas técnicas simples de protocolo de gerenciamento de rede

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems