Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Background

Configurar

Configuração no roteador

Solução:

Informações Relacionadas

Discussões relacionadas da comunidade de suporte da Cisco

Introduction

Este documento descreve como executar o Simple Network Management Protocol (SNMP) Walk para utilização de interface serial em roteadores Cisco.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você atenda a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Servidor de onde você está fazendo polling para que o roteador esteja acessível

- Comunidade SNMP correta de leitura e gravação configurada no roteador

Componentes Utilizados

Este documento é criado usando um roteador Cisco 1941 com VWIC2-1MFT-T1/E1. No entanto, este documento não está restrito a versões específicas de software e hardware.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Background

Este documento ajuda um técnico a entender por que o SNMP caminha para pesquisar a Utilização da Interface Serial usando ifHCInOctets e ifHCOutOctets não funcionam e qual é a solução alternativa em tais situações.

Configurar

Note: Use a Command Lookup Tool ( somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

Configuração no roteador

Um exemplo da configuração no roteador Cisco 1941 no qual pesquisamos ifHCInOctets / ifHCOutOctets na interface serial da placa VWIC2-1MFT-T1/E1:

NAS(config)#snmp-server community test RW

NAS#show ip interface brief | e un

Interface IP-Address OK? Protocolo de status do método

GigabitEthernet0/1 10.106.65.131 SIM DHCP ativado

NAS#sh snmp mib ifindex g0/1

Interface = GigabitEthernet0/1, Ifindex = 3

NAS#sh snmp mib ifindex serial 0/1/0:30

Interface = Serial0/1/0:30, Ifindex = 11

ifHCInOctetos: .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6

ifHCOutOctetos: .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10

snmp-server% snmpwalk -v2c -c teste 10.106.65.131 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.3

IF-MIB::ifHCInOctets.3 = Counter64: 1712486

snmp-server% snmpwalk -v2c -c teste 10.106.65.131 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6.11

IF-MIB::ifHCInOctets.11 = Não existe tal instância atualmente neste OID

snmp-server% snmpwalk -v2c -c teste 10.106.65.131 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.10.11

IF-MIB::ifHCOutOctets.11 = No momento, não existe tal instância neste OID

snmp-server% snmpwalk -v2c -c teste 10.106.65.131.1.3.6.1.2.1.31.1.1.10.3

IF-MIB::ifHCOutOctets.3 = Counter64: 1063644

Como podemos ver acima, a pesquisa SNMP retorna "No This Instance currently exists at this OID" para interface serial, enquanto retorna o valor correto para a interface GigabitEthernet.

Para interfaces seriais com velocidades/largura de banda inferiores a 20 Mbps, os contadores HC para Octetos não são implementados. Portanto, é esperado que a pesquisa SNMP retorne o erro "no this instance" (nenhuma ocorrência).

Solução:

Use a versão de 32 bits - ifOutOctets/ ifInOctets. Isso funciona com SNMPv2 e SNMPv3 como mostrado abaixo:

ifOutOctets- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16

ifInOctets- 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

NAS#sh snmp mib ifindex serial 0/1/0:30

Interface = Serial0/1/0:30, Ifindex = 7

SNMPv2:

snmp-server% snmpwalk -v2c -c teste 10.106.65.131 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.7

IF-MIB::ifOutOctets.7 = Counter32: 1874894

snmp-server% snmpwalk -v2c -c teste 10.106.65.131 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.7

IF-MIB::ifInOctets.7 = Counter32: 2275304

SNMPv3:

snmp-server% snmpwalk -v3 -u ciscouser -A ciscopwd 10.106.65.201 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.7

IF-MIB::ifOutOctets.7 = Counter32: 5030145

snmp-server% snmpwalk -v3 -u ciscouser -A ciscopwd 10.106.65.201 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.7

IF-MIB::ifInOctets.7 = Counter32: 6126029

Note: Para configurações referentes ao SNMPv3, consulte as configurações SNMPv3

Informações Relacionadas

•Como calcular a utilização da largura de banda usando o SNMP

Configurações · SNMP v3

Contadores · Frame Relay de 64 bits

•Localizador MIB

•Gerenciamento de desempenho: White Paper de práticas recomendadas

•Suporte Técnico - Cisco Systems