Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Exemplo

Informações Relacionadas

Introduction

Os mibs de valor numérico da Cisco podem ser interrogados e debitados por meio do NetView ou do HPOV. A documentação on-line, os materiais de treinamento e os manuais do NetView e do HPOV explicam este processo em detalhes. Este documento fornece um exemplo de como você pode gerar um evento para ir para a área de eventos do NetView/HPOV quando "ifInOctets" no Digdug (o roteador neste exemplo) exceder 17000000.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Exemplo

Conclua estes passos:

1. Para ir para a área Coleta de dados e Limite, insira xnmcollection na linha de comando ou Options (HPOV) e, em seguida, Data Collection and Thresholds, ou Tools (NetView) e, em seguida, Data Collection e Thresholds.

A janela MIB Data Collection será exibida.

2. Clique no botão Adicionar na tela do meio direito. (No HPOV 4.x, este é Edit/Add/Mib Objects do menu suspenso superior.)

A janela Mib Data Collection/Mib Object Selection será exibida.

3. Clique em management e desça a árvore para mib-2, interfaces, ifTable, ifEntry, ifInOctets. Com isso realçado, clique em Descrever para confirmar que é isso que você deseja. Em seguida, selecione fechar e, em seguida, ok.

Nota: Se isso causar um erro ao fazer parte de uma coleção enlatada, você poderá escolher outra coisa.

A janela Mib Data Collection/Add Collection será exibida.

4. Insira o roteador de origem para coleta (Digdug neste exemplo) e clique em Adicionar.

Na área Modo de coleta, há quatro opções:

- Não armazenar, verificar limites

- Loja, sem limite

- Loja, Verificar limite

- Excluir coleção

5. Escolha Não Armazenar, Verificar Limite e preencher o intervalo de sondagem. Escolha 1h (hora); o número de armadilha padrão é 58720263.

6. Preencha o valor 17000000 para o limite.

O valor de rearmar é para indicar que depois que a armadilha é gerada quando o valor de limiar é excedido, ela não será gerada novamente até que o valor de rearmar seja alcançado. Portanto, você preenche 16000000, portanto, quando 17000000 é excedido, não haverá mais traps até que caiba para 16000000.

7. Em instâncias, escolha De lista e preencha 1 (ou seja, ifIndex 1, sua ethernet).

8. Click OK.

Quando você retorna à janela MIB Data Collection, na área superior ela mostra:

Collecting ifInOctets .1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

Quando 17000000 ifInOctets são excedidos, um evento aparece na janela de evento do NetView/HPOV:

Mon Nov 25 16:50:54 1996 digdug.rtp.cisc D ifInOctets 1 threshold exceeded

(>17000000):  17373433

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.10

SPECIFIC :58720263 (hex: 3800007)

GENERIC  :6

CATEGORY  :Threshold Events

ENTERPRISE  :netView6000 1.3.6.1.4.1.2.6.3.1

SOURCE  :Data Collector(D)

Informações Relacionadas

- Recursos de suporte de gerenciamento de rede

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems