Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece um exemplo de configuração para um túnel serial (STUN) em roteadores Cisco. No roteador central, uma interface serial é conectada a um processador de front-end (FEP); e, na extremidade remota, um roteador Cisco com duas interfaces seriais é conectado a dois controladores diferentes.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não é restrito a versões de software ou hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Observação: para encontrar informações adicionais sobre os comandos usados neste documento, use a ferramenta Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a configuração de rede mostrada neste diagrama:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Router A

- Router B

Router A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 5.0.0.1

stun route address c2 tcp 5.0.0.1

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

Router B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 sdlc

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c1 tcp 1.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 9

stun route address c2 tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

Observação: embora não seja mostrado acima, presume-se que o roteamento IP está configurado e funcionando corretamente.

O diagrama e as configurações acima não mostram nenhuma fonte de tempo. Você deve fornecer uma, caso contrário, as interfaces seriais não serão ativadas. Há várias opções disponíveis. O mais comum é usar um cabo DCE no lado do roteador e adicionar esse comando na interface serial:

clockrate {300-4000000}

A outra extremidade da conexão então usa um cabo DTE.

Outra opção é usar um eliminador de modem que forneça a temporização e depois use cabos DTE em ambas as extremidades da conexão. Esse método funciona para conexões de roteador com roteador, de roteador com host e de roteador com controlador. A codificação Nonreturn to zero (NRZ) ou nonreturn to zero inverted (NRZI) nas interfaces STUN deve corresponder à codificação do dispositivo final; o padrão do roteador é NRZ.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico - Cisco Systems