Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo, que mostra que pode haver vários túneis em uma única rede IP.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota:Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

Configurações do Roteador

Router A

stun peer-name 1.0.0.1

stun protocol-group 9 basic

stun protocol-group 13 basic

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route all tcp 5.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route all tcp 5.0.0.1

interface loopback 0

ip address 1.0.0.1 255.255.255.0

Router B

stun peer-name 5.0.0.1

stun protocol-group 9 basic

stun protocol-group 13 basic

interface serial 0

encapsulation stun

stun group 9

stun route all tcp 1.0.0.1

interface serial 1

encapsulation stun

stun group 13

stun route all tcp 1.0.0.1

interface loopback 0

ip address 5.0.0.1 255.255.255.0

Observação: o relógio, embora não seja mostrado no diagrama, precisa ser fornecido pelo DCE. A maneira mais fácil de fazer isso é usar um cabo Cisco DCE no lado do roteador e o comando configure clockrate. Para simplificar, o roteamento IP e as configurações de WAN não são mostrados.

Essa configuração mostra que pode haver vários túneis em uma única rede IP. Observe que os túneis estendem ou substituem linhas seriais pré-existentes. Neste exemplo, há uma correlação de um para um entre o hardware e os túneis. Para obter mais detalhes, consulte Configuração e Troubleshooting de Serial Tunneling (STUN).

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte STUN/BSTUN

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems