Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Estados STUN

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento define os valores do campo Estado na saída do comando show stun.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Estados STUN

O campo Estado mostra o status da conexão entre dois roteadores de peer do túnel serial (STUN). O campo Estado pode ter um dos seguintes valores:

- dead —Tentando abrir, mas falhando (ou a conexão morreu).

- fechado — Sem atividade.

- abrindo—Tentando abrir e aguardando conexão.

- openwait — Tentando abrir e aguardando conexão.

- aberto — totalmente conectado e capaz de trocar dados STUN.

- direct —Conexão direta entre duas portas na mesma caixa. Não há necessidade de considerar um estado de conexão entre eles.

Observação: uma conexão de peer STUN só se tornará aberta quando houver tráfego fluindo pelo túnel, caso contrário ela permanecerá fechada. Esse comportamento é contrário ao DLSw (Data-Link Switching), em que os correspondentes vão para o status conectado assim que houver conectividade IP entre eles.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico - Cisco Systems