Contents

Qual endereço devo usar para definir a instrução de nome de peer do Serial Tunneling (STUN)?

Por que meu nome de peer do Serial Tunneling (STUN) está fechado?

Por que e quando são usados diferentes grupos de encapsulamento serial (STUN)?

Depois de configurar o encapsulamento STUN (Serial Tunneling, túnel serial) na interface, como eu removo esse recurso? O ???sem encapsulamento stun??? não funciona.

Por que precisamos usar uma caixa de breakout para ligar o Request To Send (RTS) e o data terminal ready (DTR) para manter a interface Serial Tunneling (STUN) ativa?

Como devo priorizar o tráfego do Serial Tunneling (STUN)?

O Serial Tunneling (STUN) pode funcionar em uma nuvem SMDS (Switched Multimegabit Data Service), Frame Relay ou X.25?

Por que a comutação lenta entre links de 56 kbps é recomendada em uma comutação rápida?

Na saída de um comando debug stun packet, o que significa SDI e NDI?

Informações Relacionadas

P. Qual endereço devo usar para definir a instrução de nome de peer do Serial Tunneling (STUN)?

Você pode usar qualquer endereço IP de uma interface ativa no roteador. No entanto, você deve usar o endereço IP da interface mais estável, que é o endereço de loopback.A.

P. Por que meu nome de peer do Serial Tunneling (STUN) está fechado?

Seu nome de peer STUN está fechado porque nenhum dado foi trocado.A.

- Se estiver usando o encapsulamento direto, a interface está inoperante.

- Se estiver usando o encapsulamento IP, a conexão IP entre os dois pares não estará ativa porque não há conectividade IP ou porque nenhum dispositivo tentou enviar dados pelo pipe.

P. Por que e quando são usados diferentes grupos de encapsulamento serial (STUN)?

Use diferentes grupos STUN para diferenciar o tráfego dos processadores front-end (FEPs) que têm controladores com o mesmo endereço.A.

P. Depois de configurar o encapsulamento STUN (Serial Tunneling, túnel serial) na interface, como eu removo esse recurso? O ???sem encapsulamento stun??? não funciona.

Emita o comando A.hdlc encapsulation, que redefinirá a interface para seu encapsulamento padrão.

P. Por que precisamos usar uma caixa de breakout para ligar o Request To Send (RTS) e o data terminal ready (DTR) para manter a interface Serial Tunneling (STUN) ativa?

A menos que você tenha o novo não retorno half duplex para zero invertido (NRZI), o STUN suporta somente full duplex; por esta convenção, ???full duplex??? significa que o RTS e o CTS (Clear To Send) estão sempre altos. Fixar os pinos RTS e DTR juntos manterá o RTS alto o tempo todo.A.

P. Como devo priorizar o tráfego do Serial Tunneling (STUN)?

Priorize o tráfego STUN para o software Cisco IOS versão 9.1 e posterior, como mostrado abaixo.A.

- Use o procedimento abaixo para o encapsulamento serial simples.

1. Emita o seguinte comando:

priority-list x stun {high|medium|normal|low}

address stun_group controller_address

!--- The above command is entered on one line.

2. Atribua o grupo de prioridade à interface de saída.

- Para o encapsulamento TCP, há agora quatro portas, listadas abaixo, em vez de uma porta, como no software anterior.

1994 : high priority

1990 : medium priority

1991 : normal priority

1992 : low priority

Assim, para priorizar o tráfego, codifique a porta STUN primeiro e use o comando priority-list para atribuir a priorização. Por exemplo, configure a lista de prioridade para STUN na interface serial 1 com o endereço de controlador C1 conforme mostrado abaixo.

priority-list 1 protocol ip high tcp 1994

priority-list 1 protocol ip medium tcp 1990

priority-list 1 protocol ip normal tcp 1991

priority-list 1 protocol ip low tcp 1992

priority-list 1 stun high address 1 C1

interface s 1

encapsulation stun

stun group 1

stun route address C1 tcp 131.108.64.250

local-ack priority

!--- The above command is entered on one line.

interface serial 2

priority-group 1

!--- Note: This is the WAN interface.

Observação: a instrução priority-group é aplicada à interface WAN sobre a qual o tráfego STUN é encapsulado, não à própria interface STUN.

P. O Serial Tunneling (STUN) pode funcionar em uma nuvem SMDS (Switched Multimegabit Data Service), Frame Relay ou X.25?

Sim, se estiver usando o encapsulamento TCP. Após o encapsulamento, o pacote será como um pacote IP comum e será roteado sobre X.25, Frame Relay ou SMDS como tráfego IP normal.A.

P. Por que a comutação lenta entre links de 56 kbps é recomendada em uma comutação rápida?

Na maioria dos casos, a comutação rápida coloca os pacotes na fila de saída muito rapidamente para o link de 56 kbps, e os pacotes são descartados se nenhum buffer de saída puder ser alocado. Quando um pacote cai, o TCP tenta retransmitir o pacote, que usa muitos ciclos de CPU. Portanto, com qualquer link de 56 kbps ou mais lento, geralmente é recomendável desativar a comutação rápida.A.

P. Na saída de um comando debug stun packet, o que significa SDI e NDI?

Consulte a A.Explicação de SDI e NDI de um Comando debug stun packet para saber o significado de Serial Data Input (SDI) e Network Data Input (NDI).

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico - Cisco Systems