Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Problema

Explicação do comportamento

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Às vezes se observa em um roteador que a saída de alguns comandos show de OSPF (Open Shortest Path First) (tais como show ip ospf neighbor e show ip ospf database) demora muito para ser concluída. A saída aparece linha a linha e, depois que uma linha é exibida, leva-se de 15 a 20 segundos para que a próxima linha apareça. Este documento aborda algumas razões para este comportamento e possíveis soluções.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Problema

Devido à natureza do problema, este documento só pode descrever o problema e não pode mostrar um exemplo do problema. Para descrever o problema, levou 16 segundos para que essa saída fosse completamente exibida.

citrus# show ip ospf database

OSPF Router with ID (10.48.77.45) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count

10.48.77.45     10.48.77.45     72          0x80000001 0x5A6F   1

citrus#

Os comandos mais comuns para exibir esse comportamento são:

- show ip ospf border-routers

- show ip ospf database (incluindo a versão mais específica do comando, como, por exemplo, show ip ospf database router)

- show ip ospf interface

- show ip ospf neighbor

Explicação do comportamento

Para determinar por que esse comportamento está ocorrendo, habilite o comando debug ip packet detail em um roteador, emitindo, ao mesmo tempo, o comando show ip ospf database, conforme mostrado no exemplo abaixo.

citrus# debug ip packet detail

IP packet debugging is on (detailed)

citrus# show ip ospf database

OSPF Router with ID (10.48.77.45) (Process ID 1)

Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count

10.48.77.45

Oct 23 11:26:16: IP: s=10.48.77.45 (local), d=255.255.255.255 (Dialer1), len 70, sending broad/multicast

Oct 23 11:26:16:     UDP src=57969, dst=53

Oct 23 11:26:16: IP: s=126.106.177.81 (local), d=255.255.255.255 (Dialer2), len 70, sending broad/multicast

Oct 23 11:26:16:     UDP src=57969, dst=53

Oct 23 11:26:16: IP: s=10.48.77.45 (local), d=255.255.255.255 (Ethernet0), len 70, sending broad/multicast

Oct 23 11:26:16:     UDP src=57969, dst=53

...

Oct 23 11:26:31: IP: s=10.48.77.45 (local), d=255.255.255.255 (Ethernet0), len 70, sending broad/multicast

Oct 23 11:26:31:     UDP src=57969, dst=5310.48.77.45     160         0x80000001 0x3AFD   1

citrus#

A saída acima demonstra que assim que o comando show ip ospf database é emitido, o roteador transmite pacotes do tipo User Datagram Protocol (UDP) com a porta de destino 53 em todas as interfaces. UDP 53 é o Serviço de Nome de Domínio (DNS) Olhando para a configuração do roteador, você poderá identificar o motivo que leva o roteador a tentar realizar uma pesquisa no DNS.

Solução

Para solucionar este problema, a razão do envio de consultas de DNS necessárias pelo roteador precisa ser determinada. Ao observar a configuração do roteador com os comandos show run e include, pode-se ver o seguinte.

citrus# show run | include name

hostname citrus

ip ospf name-lookup

citrus#

O roteador tem o comando ip ospf name-lookup na configuração. Esse comando configura o OSPF para procurar nomes DNS para uso em todos os comandos OSPF show EXEC exibidos. Esse recurso facilita a identificação de um roteador, pois ele é exibido pelo nome em vez de ser exibido por sua identificação de roteador ou identificação de vizinho. Assim, quando esse comando é configurado, o roteador fará uma pesquisa de DNS para o router-id OSPF nos vários comandos show. Se ele puder determinar um router-id por um nome, exibirá o nome no comando show em vez do endereço IP.

Observe que ip ospf name-lookup acionará pesquisas de DNS somente se ip domain-lookup não estiver desabilitado globalmente. Por padrão, ip domain-lookup está habilitado no Cisco IOS® Software.

Ao configurar ip ospf name-lookup em um roteador Cisco, você pode encontrar os seguintes possíveis problemas:

- Não há servidor DNS especificado na configuração do roteador. Nesse caso, você transmitirá consultas DNS como mostrado na saída de depuração acima. Nessa situação, o atraso é causado pela espera do intervalo das consultas DNS.

Se esse for o problema, um servidor DSN poderá ser configurado no roteador, emitindo o comando ip name-server. Para obter mais informações, consulte Configuração de DNS em Cisco Routers.

- Há um servidor DNS especificado no roteador, mas ele não pode ser alcançado. É possível que haja um servidor de DNS configurado no roteador com o comando ip name-server, mas este servidor de DNS não está alcancável por algum motivo. Você pode verificar se o servidor DNS está acessível fazendo ping nele. Se houver falha no ping, o servidor DNS não será alcançável e não será possível realizar consultas de DNS.

Para resolver esse problema, verifique por que o servidor DNS não está acessível (o servidor está inoperante ou há um problema de roteamento na rede). Como uma solução alternativa nesta situação, você pode desativar o recurso de pesquisa de nome do OSPF emitindo o comando global no ip ospf name-lookup.

Informações Relacionadas

- Suporte técnico do OSPF

- Configurando DNS em Cisco Routers

- Suporte Técnico - Cisco Systems