Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

OSPF sobre um link ponto a ponto com endereços IP em interfaces seriais

Diagrama de Rede

Configurações

OSPF sobre um link ponto a ponto com interfaces não numeradas

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Verificar a configuração do OSPF com endereços IP em interfaces seriais

Verificar a configuração do OSPF com interfaces não numeradas

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Em links ponto a ponto, como High-Level Data Link Control (HDLC) e Point-to-Point Protocol (PPP), o protocolo Open Shortest Path First (OSPF) é executado como um tipo de rede ponto a ponto. Esse tipo de rede está habilitado por padrão. Este documento mostra exemplos de configurações para OSPF via link ponto a ponto. Os outros tipos de rede que o OSPF suporta são Ponto a Multiponto, Broadcast e Non-Broadcast. Para verificar o tipo de rede de uma interface que executa o OSPF, emita o comando show ip ospf interface.

Os exemplos explicados neste documento funcionam com encapsulamentos HDLC e PPP.

Prerequisites

Requirements

Os leitores deste documento devem ter um pouco de conhecimento básico do protocolo de roteamento OSPF. Para obter mais informações sobre o protocolo de roteamento OSPF, consulte a documentação Open Shortest Path First.

Componentes Utilizados

As informações neste documento se aplicam a estas versões de software e hardware.

- Roteadores Cisco 2500

- Software Cisco IOS® versão 12.2(27) que é executado nos roteadores

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

OSPF sobre um link ponto a ponto com endereços IP em interfaces seriais

Esta seção fornece as informações que você pode usar para configurar os roteadores que executam OSPF e estão conectados por meio de um link serial ponto a ponto, usando o encapsulamento HDLC com endereços IP configurados em interfaces seriais.

Nota: Para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento, use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Configurações

Essa seção usa estas configurações:

- Router1

- Roteador 2

Router1

Router1

!

interface Loopback0

ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

!

interface Serial0

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

!

router ospf 1

network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0

!--- Configures the Serial Interface S0 under OSPF area 0.

!

Roteador 2

Router2

!

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!

interface Serial0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

clockrate 2000000

!

router ospf 1

network 1.1.1.0 0.0.0.255 area 0

!--- Configures the Serial Interface S0 under OSPF area 0..

OSPF sobre um link ponto a ponto com interfaces não numeradas

Esta seção fornece as informações que você pode usar para configurar os roteadores que executam OSPF como o protocolo de roteamento e estão conectados por meio de um link serial ponto a ponto, usando o encapsulamento PPP com interfaces seriais não numeradas. As interfaces seriais não numeradas são interfaces que não têm seu próprio endereço IP. Essas interfaces emprestam o endereço IP de outra interface no roteador que tem um endereço IP configurado. Para obter mais informações sobre as interfaces seriais não numeradas, consulte Noções básicas e configuração do comando ip unnumbered.

Nota: Para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento, use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados).

Diagrama de Rede

Configurações

Essa seção usa estas configurações:

- Router1

- Roteador 2

Router1

!

interface Loopback0

ip address 3.3.3.3 255.255.255.255

!

interface Serial0

ip unnumbered loopback 0

!--- Configures Serial 0 as an unnumbered interface.

encapsulation ppp

!--- Configures the Encapsulation on the interface as PPP.

!

router ospf 1

network 3.3.3.0 0.0.0.255 area 0

!--- Configures the Loopback Interface L0 under OSPF area 0.

!

Roteador 2

!

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!

interface Serial0

ip unnumbered loopback 0

!--- Configures Serial 0 as an unnumbered interface.

encapsulation ppp

!--- Configures the Encapsulation on the interface as PPP.

!

router ospf 1

network 2.2.2.0 0.0.0.255 area 0

!--- Configures the Loopback Interface L0 under OSPF area 0..

!

Verificar

Esta seção fornece informações que você pode usar para confirmar se a configuração funciona corretamente.

A Output Interpreter Tool (somente clientes registrados) oferece suporte a determinados comandos show, o que permite exibir uma análise da saída do comando show.

Verificar a configuração do OSPF com endereços IP em interfaces seriais

Esta é a saída do comando show ip ospf neighbor emitida no Router1.

Router1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID   Pri   State       Dead Time       Address        Interface

2.2.2.2      1   FULL/ -       00:00:32       1.1.1.1         Serial 0

Essa saída mostra que o Router1 tem um vizinho com a ID de roteador 2.2.2.2 e formou uma adjacência completa com esse vizinho. O endereço 1.1.1.1 é o endereço IP da interface Serial0 no Router2.

Para obter mais informações sobre o comando show ip ospf neighbor, consulte O que o comando show ip ospf neighbor revela?

Esta é a saída do comando show ip ospf interface serial 0 no Router1. Essa saída mostra o tipo de rede do OSPF para a interface Serial0 como ponto a ponto.

Router1# show ip ospf interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Internet Address 1.1.1.2/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 3.3.3.3, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:05

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 2.2.2.2

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Da mesma forma, este exemplo mostra a saída dos comandos show ip ospf neighbor e show ip ospf interface no Router2.

Router2# show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri    State     Dead Time     Address      Interface

3.3.3.3         1     FULL/ -    00:00:32      1.1.1.2      Serial0

Router2# show ip ospf interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Internet Address 1.1.1.1/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:05

Index 1/1, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 3.3.3.3

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Verificar a configuração do OSPF com interfaces não numeradas

O comando show ip ospf neighbor em Router1 e Router2 confirma a adjacência completa. Essa saída mostra o tipo de rede do OSPF para a interface Serial0 como ponto a ponto. Você também pode ver que o endereço de Internet é 0.0.0.0 para a interface serial em ambos os roteadores. Isso ocorre porque um endereço IP é emprestado da interface de loopback (nesse caso) em virtude do comando ip unnumered.

Router1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID  Pri   State    Dead Time    Address      Interface

2.2.2.2      1   FULL/ -    00:00:37    2.2.2.2       Serial0

Router1# show ip ospf interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Internet Address 0.0.0.0/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 3.3.3.3, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:08

Index 2/2, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 2.2.2.2

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Este exemplo mostra a saída dos comandos show ip ospf neighbor e show ip ospf interface serial 0 no Router2.

Router2#show ip ospf neighbor

Neighbor ID   Pri   State   Dead Time   Address   Interface

3.3.3.3        1   FULL/ -  00:00:30    3.3.3.3    Serial0

Router2# show ip ospf interface serial 0

Serial0 is up, line protocol is up

Internet Address 0.0.0.0/24, Area 0

Process ID 1, Router ID 2.2.2.2, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 64

Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,

Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5

Hello due in 00:00:08

Index 2/2, flood queue length 0

Next 0x0(0)/0x0(0)

Last flood scan length is 1, maximum is 1

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 3.3.3.3

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Este exemplo mostra a saída do comando show ip route no Router1 com PPP de encapsulamento e o uso de interfaces não numeradas.

Router1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C       2.2.2.2 is directly connected, Serial0

3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C       3.3.3.3 is directly connected, Loopback0

Este exemplo mostra a saída do comando show ip route no Router2 com encapsulamento PPP e o uso de interfaces não numeradas.

Router2#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C       2.2.2.2 is directly connected, Loopback0

3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C       3.3.3.3 is directly connected, Serial0

Este exemplo mostra a saída do comando show ip route no Router1 com encapsulamento HDLC e o uso de interfaces não numeradas.

Router1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       2.2.2.2 [110/65] via 2.2.2.2, 00:00:08, Serial0

3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C       3.3.3.3 is directly connected, Loopback0

Este exemplo mostra a saída do comando show ip route no Router2 com encapsulamento HDLC e o uso de interfaces não numeradas.

Router1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C       2.2.2.2 is directly connected, Loopback0

3.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

O       3.3.3.3 [110/65] via 3.3.3.3, 00:01:28, Serial0

Observação: a saída do comando show ip route pode diferir entre encapsulamentos PPP e HDLC quando a configuração IP não numerada é usada em interfaces seriais. O PPP instala uma rota de host no endereço IP usado na interface serial na outra extremidade como uma rede diretamente conectada. Se o mesmo prefixo também for aprendido pelo OSPF como ocorre nessa configuração, ele será exibido somente como uma rota conectada (como mostra esta saída show ip route). Isso ocorre porque as rotas conectadas têm uma distância administrativa mais baixa do que o OSPF e são mais preferenciais. Você pode alterar esse comportamento ao executar o comando no peer neighbor-route nas interfaces seriais, o que impede que uma rota de host seja instalada e a trata como uma rota OSPF.

Esse não é o caso com o HDLC porque ele não instala uma rota de host. O HDLC instala uma rota OSPF para o endereço na outra extremidade quando o IP não numerado é usado.

Troubleshoot

Para obter informações sobre como solucionar problemas do OSPF, consulte Solução de problemas do OSPF.

Informações Relacionadas

- OSPF Routers Conectados por um Enlace Ponto a Multiponto

- Roteadores OSPF conectados por um enlace serial não numerado

- Estados vizinhos de OSPF

- Página de suporte de tecnologia de OSPF

- Compreendendo e configurando o comando ip unnumbered

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems