Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece um exemplo sobre como configurar os links virtuais no OSPFv3 (Open Shortest Path First Versão 3). O OSPFv3 se expande na versão 2 do OSPF para fornecer suporte para prefixos de roteamento IPv6 e para o tamanho maior dos endereços IPv6.

Para cada link virtual, um banco de dados mestre de informações de segurança é criado para o link virtual. Como um soquete seguro deve ser aberto em cada interface, haverá um banco de dados de informações de segurança correspondente para cada interface na área de trânsito. O estado do soquete seguro é mantido no banco de dados de informações de segurança da interface. O campo de estado no banco de dados mestre de informações de segurança reflete o status de todos os soquetes seguros abertos para o link virtual. Se todos os soquetes seguros estiverem UP, o estado de segurança do link virtual será configurado como UP.

Os pacotes enviados em um link virtual com IPsec devem usar endereços de origem e de destino predeterminados. O primeiro endereço de área local encontrado no LSA do prefixo intra-área do roteador para a área é usado como o endereço de origem. Esse endereço de origem é salvo na estrutura de dados da área e usado quando soquetes seguros são abertos e pacotes enviados pelo link virtual. O link virtual não fará a transição para o estado ponto a ponto até que um endereço de origem seja selecionado. Além disso, quando o endereço de origem ou de destino muda, os soquetes seguros anteriores devem ser fechados e novos soquetes seguros abertos.

Este exemplo de configuração usa o comando area virtual-link para definir um link virtual OSPF no modo de configuração do roteador.

Observação: cada vizinho de link virtual deve incluir o ID da área de trânsito e o ID do roteador do vizinho de link virtual correspondente para que um link virtual seja configurado corretamente. Use o comando EXEC show ip ospf para ver o ID do roteador.

Prerequisites

Requirements

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Conclua a estratégia e o planejamento da rede OSPF para sua rede IPv6.

- Ative o roteamento unicast IPv6.

- Ative o IPv6 na interface.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As configurações neste documento são baseadas no Cisco 3700 Series Router no Cisco IOS® Software Release 12.4 (15)T 13.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota:Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Roteador R1

- Roteador R2

- Roteador R3

- Roteador R4

Roteador R1

hostname R1

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:1::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:1::1/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

ipv6 router ospf 10

router-id 1.1.1.1

log-adjacency-changes

Roteador R2

hostname R2

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:2::2/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:1::2/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 0

!

interface Serial2/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:2::2/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 23

serial restart-delay 0

clock rate 64000

!

ipv6 router ospf 10

router-id 2.2.2.2

log-adjacency-changes

area 23 virtual-link 3.3.3.3

!

Roteador R3

hostname R3

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:3::3/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 23

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:3::3/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 34

!

interface Serial2/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:2::3/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 23

serial restart-delay 0

!

ipv6 router ospf 10

router-id 3.3.3.3

log-adjacency-changes

area 23 virtual-link 2.2.2.2

!

Roteador R4

hostname R4

!

ipv6 unicast-routing

ipv6 cef

!

interface Loopback0

no ip address

ipv6 address FE01:4::4/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 34

!

interface Ethernet1/0

no ip address

ipv6 address 2011:8:8:3::4/64

ipv6 enable

ipv6 ospf 10 area 34

!

ipv6 router ospf 10

router-id 4.4.4.4

log-adjacency-changes

!

Verificar

Use estes comandos para verificar a configuração:

No roteador R1

A saída mostra claramente que o roteador R1 pode fazer ping com êxito no endereço de loopback do roteador R4.

ping ipv6

R1#ping ipv6

Target IPv6 address: fe01:4::4

Ping Loopback 0 interface of R4

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands? [no]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FE01:4::4, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 48/72/96 ms

No roteador R2

O comando show ipv6 ospf neighbor fornece informações de vizinhos por interface.

show ipv6 ospf neighbor

R2# show ipv6 ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Interface ID    Interface

3.3.3.3                 0   FULL/  -                -                22        OSPFv3_VL0

Virtual Link Between R2 & R3

1.1.1.1                 1   FULL/DR         00:00:35         4                 Ethernet1/0

3.3.3.3                 0   FULL/  -           00:00:31      12                Serial2/0

No roteador R4

A saída mostra claramente que o roteador R4 pode fazer ping com êxito na interface de loopback do roteador R1.

ping ipv6

R4#ping ipv6

Target IPv6 address: fe01:1::1

Ping Loopback 0 interface of R1

Repeat count [5]:

Datagram size [100]:

Timeout in seconds [2]:

Extended commands? [no]:

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to FE01:1::1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 56/100/224 ms

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Informações Relacionadas

- Suporte tecnológico IPv6

- Suporte à tecnologia Open Shortest Path First (OSPF)

- Implementação do OSPF para IPv6

- Exemplo de configuração para OSPFv3

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems