Contents

Introduction

Prerequisites

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como configurar rotas estáticas para IPv6. As rotas estáticas são rotas configuradas manualmente que definem o caminho explícito entre dois dispositivos. No caso de alteração de topologia em uma rede, as rotas estáticas não são automaticamente atualizadas como as de um protocolo dinâmico e devem ser reconfiguradas manualmente. As rotas estáticas são úteis para redes menores que tenham apenas um caminho para as redes externas.

A principal desvantagem do uso de rotas estáticas é a falta de configuração automática em caso de alterações na topologia. As rotas estáticas também são implementadas para fornecer segurança para certos tipos de tráfego para outras redes que precisam de mais controle. As limitações consideradas no uso de rotas estáticas são a falta de redundância e, em redes maiores, a reconfiguração manual de rotas pode se tornar uma grande sobrecarga administrativa.

Use o comando ipv6 route para configurar o roteamento estático. Observe que antes de configurar o roteador com uma rota estática IPv6, você deve habilitar o encaminhamento de pacotes IPv6 com o comando ipv6 unicast-routing no modo de configuração global.

Prerequisites

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

- Conhecimento do roteamento estático IPv4

- Conhecimento do esquema de endereçamento IPv6

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco 3700 Series Router no Cisco IOS® Software Release 12.4 (15)T 13.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Nota:Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados neste documento.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- Roteador R1

- Roteador R2

- Roteador R3

Aqui está um link para um vídeo, disponível na Comunidade de Suporte da Cisco , que demonstra como configurar rotas estáticas para a rede IPv6 em roteadores Cisco IOS:

Configuração de rotas estáticas para IPv6 no Cisco IOS

Roteador R1

version 12.4

!

hostname R1

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!--- Enables the forwarding of IPv6 packets.

!

interface Loopback1

no ip address

ipv6 address 1010::1/128

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2000::1/126

!

ip forward-protocol nd

!

ipv6 route 2001::/126 2000::2

ipv6 route 2020::1/128 2000::2

ipv6 route 3030::1/128 2000::2

!--- Static routes are configured in router R1, !--- to reach the networks in router R2 and R3. !--- This is done when you specify !--- the next-hop address, which in this case is !--- 2000::2 from which the output interface !--- is automatically derived.

!

end

Roteador R2

version 12.4

!

hostname R2

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Loopback2

no ip address

ipv6 address 2020::1/128

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2000::2/126

!

interface FastEthernet0/1

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2001::1/126

!

ip forward-protocol nd

!

ipv6 route 1010::1/128 2000::1

ipv6 route 3030::1/128 2001::2

!--- Static routes are configured to reach !--- routers R1 and R3 loopback address when you !--- specify the corresponding interface address.

!

end

Roteador R3

version 12.4

!

hostname R3

!

ip cef

!

ipv6 unicast-routing

!

interface Loopback3

no ip address

ipv6 address 3030::1/128

!

interface FastEthernet0/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address 2001::2/126

!

ip forward-protocol nd

!

ipv6 route 1010::1/128 2001::1

ipv6 route 2000::/126 2001::1

ipv6 route 2020::1/128 2001::1

!--- For router 3, to reach R1 and R2, !--- static routes are configured when you !--- mention 2001::1 as the next-hop address.

!

end

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

A Output Interpreter Tool ( somente clientes registrados) (OIT) oferece suporte a determinados comandos show. Use a OIT para exibir uma análise da saída do comando show.

Use o comando show ipv6 route static para exibir o conteúdo da tabela de roteamento IPv6 e a saída é mostrada abaixo:

show ipv6 route static

No roteador R1
R1#show ipv6 route static

IPv6 Routing Table - 7 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

S   2001::/126 [1/0]

via 2000::2

S   2020::1/128 [1/0]

via 2000::2

S   3030::1/128 [1/0]

via 2000::2

!--- Displays the static routes learnt by router R1 through 2000::2.

No roteador R3

R3#show ipv6 route static

IPv6 Routing Table - 7 entries

Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, R - RIP, B - BGP

U - Per-user Static route, M - MIPv6

I1 - ISIS L1, I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary

O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2

ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2

D - EIGRP, EX - EIGRP external

S   1010::1/128 [1/0]

via 2001::1

S   2000::/126 [1/0]

via 2001::1

S   2020::1/128 [1/0]

via 2001::1

!--- Displays the static routes learnt by router R3 through 2001::1.

O roteador R1 tem as rotas para os roteadores R2 e R3, portanto, o roteador R1 deve conseguir fazer ping no endereço de loopback do roteador R2 e no roteador R3. Use o comando ping para verificar o mesmo.

No roteador R1

Efetuando ping no endereço de loopback do roteador R2
R1#ping 2020::1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2020::1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/36/104 ms

!--- Router R1 is successfully able to ping !--- router R2's loopback address.

Efetuando ping no roteador R3
R1#ping 2001::2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 2001::2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 12/40/116 ms

R1#ping 3030::1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3030::1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 8/32/84 ms

!--- Similarly R1 is also able to reach R3, !--- for example, ping to R3's interface address !--- and loopback address from router R1 is successful.

Observação: da mesma forma, o roteador R3 também pode acessar o endereço Fa0/0 do R1 2000::1 e seu endereço de loopback 1010::1.

Use o comando show ipv6 static para exibir o conteúdo atual da tabela de roteamento e use a sintaxe detalhada para exibir mais informações úteis, discutidas neste exemplo:

show ipv6 static

No roteador R1
R1#show ipv6 static

IPv6 Static routes

Code: * - installed in RIB

* 2001::/126 via nexthop 2000::2, distance 1

* 2020::1/128 via nexthop 2000::2, distance 1

* 3030::1/128 via nexthop 2000::2, distance 1

!--- Displays the routes that are installed in !--- the IPv6 Routing Information Base(RIB) marked with *!

Quando a palavra-chave detail é especificada, informações adicionais são exibidas. Este é um exemplo da saída:

show ipv6 static detail

No roteador R2
R2#show ipv6 static detail

IPv6 Static routes

Code: * - installed in RIB

* 1010::1/128 via nexthop 2000::1, distance 1

Resolves to 1 paths (max depth 1)

!--- Displays the output path set, and maximum !--- resolution depth, which in this case is 1.

via FastEthernet0/0

* 3030::1/128 via nexthop 2001::2, distance 1

Resolves to 1 paths (max depth 1)

via FastEthernet0/1

!--- Displays that the route is received through !--- the next-hop 2000::1 through interface fa0/0.

Observação: em caso de rotas inválidas, essas informações são exibidas:

- Para rotas recursivas inválidas, o motivo pelo qual a rota não é válida.

- Para rotas inválidas diretas ou totalmente especificadas, o motivo pelo qual a rota não é válida.

Informações Relacionadas

- Implementando rotas estáticas para IPv6

- Referência de comando do Cisco IOS IPv6

- Suporte tecnológico IPv6

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems