Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Background

Configurar

Diagrama de Rede

Verificação

Referências

Introduction

Este documento descreve como implantar/configurar o Layer2 EVPN sobre Segment Routing MPLS nos switches Cisco Nexus 9000 Series.

Prerequisites

Requirements

É necessário ter conhecimento sobre BGP, OSPF, MPLS, LDP, RSVP, EVPN, Roteamento de Segmento (SR)

Componentes Utilizados

Switch Cisco Nexus 93360YC-FX2 em execução com 9.3.(3)

Switch Cisco Nexus 93240YC-FX2 em execução com 9.3.(3)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Background

Defina a VPN de Camada 2, VPLS/L2-EVPN é um serviço VPN de Camada 2 Multiponto a Multiponto que conecta várias filiais de um cliente, em uma única arquitetura comutada lógica sobre uma rede IP/MPLS.

Camada 2 EVPN-MPLS SR:

- O EVPN (RFC 7432) é uma solução baseada em BGP MPLS que foi usada para serviços Ethernet de próxima geração em redes de data center virtualizadas

- O EVPN usa vários blocos componentes como "RD", "RT" e "VRF" das tecnologias MPLS existentes

- O EVPN opera em contraste com o VPLS existente, permitindo o aprendizado MAC baseado no plano de controle no núcleo

- No EVPN, os PEs que participam das instâncias do EVPN aprendem as rotas MAC do cliente no plano de controle usando o protocolo MP-BGP

- O aprendizado MAC do plano de controle fornece vários benefícios que permitem que o EVPN resolva as falhas do VPLS, incluindo suporte para multihoming com balanceamento de carga por fluxo

- SR L2 EVPN é um novo recurso disponível no NXOS 9.3(1) e é suportado na plataforma da série Nexus 9300 FX2

Limitações para L2 EVPN sobre SR MPLS:

- A inundação de EVPN de Camada 2 de roteamento de segmento é baseada no mecanismo de replicação de entrada

- Ele usa a rota EVPN tipo 3 para tráfego BUM

- O núcleo MPLS não suporta multicast

- A supressão ARP não é suportada

- A verificação de consistência em VPC não é suportada

- O mesmo L2 EVI e L3 EVI não podem ser configurados juntos

Configurar

Diagrama de Rede

Etapas da configuração de alto nível:

- Instalar recursos

- Configurar Endereço Ip - Subcamada

- Configurar IGP -OSPF

- Configurar MP-BGP

- Configurar VLAN e sobreposição EVPN

- Configurar o host final para a camada 2

Verificação

Referências

Segmento de roteamento nos switches de plataforma Cisco Nexus 9500, 9300, 9200, 3200 e 3100 White paper

Configurando o EVPN de Camada 2 sobre o MPLS de Roteamento de Segmento