Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Problema

Diagrama de Rede

Configurações

comandos show

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

IDs de roteador do EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) duplicadas podem causar problemas com a redistribuição de rotas externas do EIGRP. Este documento explica o problema e fornece a configuração adequada para evitá-lo.

Normalmente, o ID do roteador EIGRP é selecionado da mesma maneira que o Open Shortest Path First (OSPF). O endereço IP mais alto atribuído a uma interface de loopback é selecionado como a ID do roteador. Se não houver nenhum endereço de loopback configurado, o maior endereço IP atribuído a qualquer outra interface será escolhido como o ID do roteador.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Essa configuração foi desenvolvida e testada usando o Cisco IOS® Software Release 12.2(10b).

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Problema

O problema encontrado com rotas redistribuídas devido à presença de roteadores com IDs de roteador EIGRP duplicadas pode ser entendido com a ajuda dessa configuração de rede.

Diagrama de Rede

Configurações

Roteador 4

interface Loopback0

ip address 1.1.1.1 255.255.255.255

!

interface Loopback1

ip address 10.10.10.10 255.255.255.0

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.3.4 255.255.255.0

!

router rip

version 2

network 10.0.0.0

network 172.16.0.0

Roteador 3

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.255

!

interface Ethernet0

ip address 172.16.3.3 255.255.255.0

ip pim sparse-dense-mode

!

interface Serial1

ip address 172.16.13.3 255.255.255.0

clockrate 4000000

!

router eigrp 7

redistribute rip metric 1 1 1 1 1

network 172.16.0.0

!

router rip

version 2

network 172.16.0.0

Roteador 1

interface Loopback0

ip address 2.2.2.2 255.255.255.0

!

interface Serial1

ip address 172.16.13.1 255.255.255.0

no ip mroute-cache

!

router eigrp 7

network 172.16.0.0

auto-summary

no eigrp log-neighbor-changes

comandos show

Como mostrado anteriormente, o Roteador 3 redistribui rotas do Routing Information Protocol (RIP) no EIGRP. Esta é a tabela de roteamento 3 e a tabela de topologia EIGRP.

Router-3#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C       2.2.2.2 is directly connected, Loopback0

R    10.0.0.0/8 [120/1] via 172.16.3.4, 00:00:25, Ethernet0

!--- Router 3 sees network 10.0.0.0.

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 2 subnets

C       172.16.13.0 is directly connected, Serial1

C       172.16.3.0 is directly connected, Ethernet0

router-3#

router-3#show ip eigrp topology 10.0.0.0 255.0.0.0

IP-EIGRP (AS 7): topology entry for 10.0.0.0/8

State is Passive, Query origin flag is 1, 1 Successor(s), FD is 2560000256

Routing Descriptor Blocks:

0.0.0.0, from Redistributed, Send flag is 0x0

Composite metric is (2560000256/0), Route is External

Vector metric:

Minimum bandwidth is 1 Kbit

Total delay is 10 microseconds

Reliability is 1/255

Load is 1/255

Minimum MTU is 1

Hop count is 0

External data:

Originating router is 2.2.2.2 (this system)

!--- Shows that Router 3 is the originating router of the external route.

AS number of route is 0

External protocol is RIP, external metric is 1

Administrator tag is 0 (0x00000000)

router-3#

Na saída anterior, você pode ver que o Roteador 3 aprendeu sobre a rede 10.0.0.0 através do RIP. Por meio da redistribuição, a rota foi inserida na tabela de topologia EIGRP como uma rota externa. O roteador 3 também mostra que é o roteador de origem da rota externa; seu ID do roteador EIGRP é 2.2.2.2.

Como o Roteador 3 parece redistribuir a rota externa, espera-se vê-la na tabela de roteamento do Roteador 1. Esta é a exibição da tabela de roteamento e da tabela de topologia EIGRP para o Roteador 1.

router-1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       2.2.2.0 is directly connected, Loopback0

172.16.0.0/24 is subnetted, 3 2 subnets

C       172.16.13.0 is directly connected, Serial1

D       172.16.3.0 [90/2195456] via 172.16.13.3, 00:31:59, Serial1

router-1#

router-1# show ip eigrp topology

IP-EIGRP Topology Table for AS(7)/ID(2.2.2.2)

Codes: P - Passive, A - Active, U - Update, Q - Query, R - Reply,

r - reply Status, s - sia Status

P 172.16.13.0/24, 1 successors, FD is 2169856

via Connected, Serial1

P 172.16.3.0/24, 1 successors, FD is 2195456

via 172.16.13.3 (2195456/281600), Serial1

router-1#

Na saída anterior, você pode ver que a rota esperada de 10.0.0.0/8 não está na tabela de roteamento ou na tabela de topologia EIGRP do Roteador 1. O provável motivo disto é que os roteadores 1 e 3 têm o mesmo ID de roteador EIGRP. No Cisco IOS Software Release 12.0(2) e posterior, a Cisco registra as IDs de roteador duplicadas no registro de eventos do EIGRP, que você pode ver com o comando show ip eigrp events. Esta é a saída para o Roteador 1:

router-1 #show ip eigrp events

Event information for AS 7:

1    18:06:15.863 Change queue emptied, entries: 1

2    18:06:15.863 Ignored route, metric: 10.0.0.0 2560512256

3    18:06:15.863 Ignored route, neighbor info: 172.16.13.3 Serial2

4    18:06:15.863 Ignored route, dup router: 2.2.2.2

!--- Output suppressed.

Na saída anterior, você pode ver que o ID do roteador duplicado é o motivo pelo qual o Roteador 1 não aceita a rota do Roteador 3.

Solução

A solução é alterar o ID do roteador em um dos roteadores, alterando o maior endereço IP na interface de loopback. Se você fizer uma pausa no Cisco IOS Software Release 12.1(6) ou posterior, também poderá usar o subcomando do roteador eigrp router-id <router-id> para alterar o ID do roteador. Nesse exemplo, alteramos o ID do roeador no Roteador 1.

router-1(config)#router eigrp 7

router-1(config-router)#eigrp router-id 3.3.3.3

Observação: emita o comando clear ip eigrp <Autonomous System depois de alterar o ID do roteador Eigrp.

A rota externa agora aparece na tabela de roteamento como mostrado aqui.

router-1#show ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, IA - IS-IS inter area

* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR

P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

2.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets

C       2.2.2.0 is directly connected, Loopback0

172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets

C       172.16.13.0 is directly connected, Serial1

D       172.16.3.0 [90/2195456] via 172.16.13.3, 00:00:00, Serial1

D EX 10.0.0.0/8 [170/2560512256] via 172.16.13.3, 00:00:00, Serial1

router-1#

Informações Relacionadas

- Suporte a protocolos roteados IP

- Suporte de tecnologia de roteamento IP

- Suporte à tecnologia EIGRP

- Suporte à tecnologia RIP

- Suporte de produto dos roteadores

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems