Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Informações de Apoio

Exemplos de comandos

Exemplo 1: Ambos os comandos desativados

Exemplo 2: bgp deterministic-med Desativado, bgp always-compare-med Ativado

Exemplo 3: bgp deterministic-med habilitado, bgp always-compare-med desabilitado

Exemplo 4: Os dois comandos estão ativados

Informações Relacionadas

Introduction

Há, às vezes, uma confusão entre os dois comandos de configuração do Border Gateway Protocol (BGP): bgp deterministic-med e bgp always-compare-med. Este documento explica as diferenças de como os comandos bgp deterministic-med e bgp always-compare-med podem afetar a seleção de caminho com base no Multi Exit Discriminator (MED) e como cada comando muda o comportamento do BGP ao escolher uma melhor rota.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no software Cisco IOS® versão 12.2(10b).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Informações de Apoio

Há dois comandos de configuração de BGP que podem influenciar a seleção de caminho baseada em MED, os comandos bgp deterministic-med e bgp always-compare-med.

Habilitar o comando bgp deterministic-med garante a comparação da variável MED ao escolher rotas anunciadas por diferentes pares no mesmo sistema autônomo. A habilitação do comando bgp always-compare-med assegura a comparação do MED para caminhos de vizinhos em sistemas autônomos diferentes. O comando bgp always-compare-med é útil quando fornecedores ou empreendimentos de serviço múltiplo concordam sobre uma política uniforme para a configuração de MED. Assim, para a rede X, se o provedor de serviços de Internet A (ISP A) definir o MED como 10, e o ISP B definir o MED como 20, ambos os ISPs concordam que o ISP A tem o caminho de melhor desempenho como X.

Observação: os comandos bgp deterministic-med e bgp always-compare-med não são ativados por padrão. Além disso, os dois comandos são separados; ativar um não ativa automaticamente o outro.

Exemplos de comandos

Os exemplos nesta seção demonstram como os comandos bgp deterministic-med e bgp always-compare-med podem influenciar a seleção de caminho baseada em MED.

Observação: a Cisco Systems recomenda a ativação do comando bgp deterministic-med em todas as novas implantações de rede. Para redes existentes, o comando deve ser distribuído a todos os roteadores ao mesmo tempo ou de forma incremental, com cuidado para evitar possíveis Internal BGP Routing Loops (iBGP).

Por exemplo, considere as seguintes rotas para a rede 10.0.0.0/8:

entry1: AS(PATH) 500, med 150, external, rid 172.16.13.1

entry2: AS(PATH) 100, med 200, external, rid 1.1.1.1

entry3: AS(PATH) 500, med 100, internal, rid 172.16.8.4

A ordem em que as rotas BGP foram recebidas é entry3, entry2 e entry1. (Entry3 é a entrada mais antiga na tabela BGP, e entry1 é a mais nova.)

Observação: quando o BGP recebe várias rotas para um destino específico, ele as lista na ordem inversa em que foram recebidas, da mais nova para a mais antiga. Em seguida, o BGP compara as rotas em pares, começando com a entrada mais recente e movendo-se em direção à entrada mais antiga (começando no topo da lista e descendo). Por exemplo, entrada1 e entrada2 são comparados. O melhor desses dois é então comparado à entrada3, e assim por diante.

Exemplo 1: Ambos os comandos desativados

As entradas 1 e 2 são comparadas primeiro. Entry2 é escolhido como o melhor desses dois, porque tem um ID de roteador mais baixo. O MED não é verificado porque os caminhos são de um sistema autônomo vizinho diferente. A seguir, a entrada 2 é comparada à entrada 3. A entrada 2 é escolhida como o caminho porque é externa.

Exemplo 2: bgp deterministic-med Desativado, bgp always-compare-med Ativado

A entrada1 é comparada à entrada2. Essas entradas são de diferentes sistemas autônomos vizinhos, mas como o comando bgp always-compare-med está ativado, o MED é usado na comparação. Dessas duas entradas, a entrada1 é melhor porque tem um MED mais baixo. Em seguida, a entrada1 é comparada à entrada3. O MED é verificado novamente porque as entradas agora são do mesmo sistema autônomo. Entry3 é escolhido como o melhor caminho.

Exemplo 3: bgp deterministic-med habilitado, bgp always-compare-med desabilitado

Quando o comando bgp deterministic-med é ativado, as rotas do mesmo sistema autônomo são agrupadas e as melhores entradas de cada grupo são comparadas. A tabela de BGP é semelhante a esta:

entry1: AS(PATH) 100, med 200, external, rid 1.1.1.1

entry2: AS(PATH) 500, med 100, internal, rid 172.16.8.4

entry3: AS(PATH) 500, med 150, external, rid 172.16.13.1

Há um grupo para AS 100 e um grupo para AS 500. As melhores entradas para cada grupo são comparadas. Entry1 é a melhor do seu grupo porque é a única rota do AS 100. Entry2 é o melhor para o AS 500 porque tem o MED mais baixo. Em seguida, a entrada1 é comparada à entrada2. Como as duas entradas não são do mesmo sistema autônomo vizinho, o MED não é considerado na comparação. A rota BGP externa vence pela rota BGP interna, tornando a entrada1 a melhor rota.

Exemplo 4: Os dois comandos estão ativados

As comparações neste exemplo são as mesmas do Exemplo 3, exceto para a última comparação entre entrada2 e entrada1. O MED é considerado para a última comparação porque o comando bgp always-compare-med está ativado. Entrada2 é selecionada como o melhor caminho.

Informações Relacionadas

- Algoritmo de seleção de melhor caminho BGP

- Página de suporte de BGP

- Comandos BGP

- Ferramentas e recursos

- Suporte Técnico - Cisco Systems