Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Mensagem de erro %BGP-3-INSUFCHUNKS

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento explica a mensagem de erro %BGP-3-INSUFCHUNKS do Cisco IOS® e as possíveis situações em que a mensagem pode ser ignorada com segurança.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você saiba como configurar o BGP (Border Gateway Protocol) em roteadores Cisco.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas em certas versões do Cisco IOS® conforme descrito mais adiante no documento.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Mensagem de erro %BGP-3-INSUFCHUNKS

Se o comprimento do caminho do sistema autônomo (AS) for menor que 50 ASs (100 bytes), o roteador usará a alocação de memória de tronco. Se o comprimento do caminho AS for maior que 50 ASs, o roteador usa alocação regular de memória e retorna o #%BGP-3-INSUFCHUNKS: Pools de segmentos insuficientes para uma mensagem de erro de caminho toda vez que ela encontra essa situação. O roteador deve continuar a funcionar normalmente apesar desta mensagem de erro.

Esse problema tem uma ID de bug da Cisco do CSCdr07279 (somente clientes registrados) . A correção para CSCdr07279 permite que o roteador utilize a alocação de memória de bloco para um caminho AS de até 125 ASs. Quando o caminho excede esse comprimento, o roteador retorna a mensagem de erro apenas uma vez.

A correção para CSCdr07279 foi integrada nestas versões do Cisco IOS Software:

- 12.0(9.6)ST

- 12.0(10.1)S

- 12.0(10.3)SC

- 12.1(1.3)

- 12.1(1.3)T

- 12.1(1.3)E

- 12.1(1.3)EC

- 12.1(3)DB

- 12.1(3)DC

Informações Relacionadas

- Atributo BGP AS_PATH

- Página de suporte do Border Gateway Protocol (BGP)

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems