Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Configurar

Verificar

Agendar o script

Usando EEM

Usando o Agendador

Troubleshoot

Introduction

Este documento descreve como monitorar a CPU e a memória com o uso do módulo python cli interno e programar notificações de syslog.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Gerenciador de eventos incorporado

- Agendador do Nexus

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Nexus 3000 - 7.0(3)I4(7)

- Nexus 9000 - 7.0(3)I7(1)

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Configurar

Para este exemplo, monitore o processo PTP para sua CPU e memória.

Certifique-se de configurar.

feature ptp

feature scheduler

O script python é usado para monitorar a CPU e a memória de um processo específico executado no dispositivo.

import cisco

import sys

from cli import *

def main(process):

mem = ""

cpu = ""

ptp_cpu = cli('sh proc cpu | i '+process)

ptp_mem = cli('sh proc mem | i '+process)

if ptp_cpu:

csplit = ptp_cpu.split()

cpu = csplit[4]

if ptp_mem:

msplit = ptp_mem.split()

mem = msplit[3]

cli('syslog priority notifications msg for '+process+' mem: '+mem +' and cpu ' + cpu)

return

if __name__ == "__main__":

main(sys.argv[1])

Salve o arquivo como ptp_alert_mem_cpu.py.

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Execute o arquivo da CLI.

Sintaxe para executar o script:

python <arquivo de script> <nome do processo>

Nexus# python bootflash:ptp_alert_mem_cpu.py ptp

Nexus# show logg last 5

2018 Dec 13 10:59:30 Nexus %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on vsh.28744

2018 Dec 13 11:02:30 Nexus %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on vsh.28867

2018 Dec 13 11:03:37 Nexus %EEM_ACTION-5-NOTIF: for ptp mem: 649089024 and cpu 0.00%

Como visto aqui, esse alerta de syslog é disparado para o processo PTP e inclui o uso da CPU e da memória.

A mesma saída é vista na CLI do Nexus.

Nexus(config-schedule)# show proc cpu | i ptp

21037          233      4586     50   0.00%  ptp

Nexus(config-schedule)# show proc mem | i ptp

21037   4669440  1018201484649089024   fff201d0/fff1e65c  ptp

Aqui está outro exemplo que demonstra como o script é usado para matar um processo assim que a memória ultrapassa o limite especificado.

O script usa duas entradas, nome do processo e tamanho mem após as quais o processo deve ser morto.

Nexus# python bootflash:Check_mem_kill_process.py ptp 23423

Nexus# show logg last 5

2018 Dec 20 07:00:09 BGL14.1-G.17-N3K-C31108PC-1 %EEM_ACTION-5-NOTIF: Killing ptp mem: 691027968

2018 Dec 20 07:00:09 BGL14.1-G.17-N3K-C31108PC-1 %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CMD_EXEC: User:admin executed the command:run bash

2018 Dec 20 07:00:09 BGL14.1-G.17-N3K-C31108PC-1 %SYSMGR-2-SERVICE_CRASHED: Service "ptp" (PID 29107) hasn't caught signal 6 (core will be saved).

Agendar o script

Usando EEM

Este script EEM será acionado a cada minuto e a mensagem syslog será gerada.

Nexus(config)# event manager applet mem_cpu

Nexus(config-applet)# event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 get-type exact entry-op le entry-val 12345 poll-interval 60

Nexus(config-applet)# action 1.0 syslog priority notifications msg Running_mem_cpu_script

Nexus(config-applet)# action 2.0 cli command python bootflash:ptp_alert_mem_cpu.py ptp

Nexus(config-schedule)# show event manager policy internal mem_cpu

Name : mem_cpu

Policy Type : applet

Event Specification : event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 get-type exact entry-op le entry-val 12345 poll-interval 60

Action : 1.0,sup:syslog priority notifications msg Running_mem_cpu_script;2.0,vsh,sup:command python bootflash:ptp_alert_mem_cpu.py

Event Specification active on : Active

Usando o Agendador

Este trabalho do agendador será acionado a cada minuto e a mensagem do syslog será gerada.

Nexus(config)# feature scheduler

Nexus(config)# scheduler job name ptp

Nexus(config-job)# python bootflash:ptp_alert_mem_cpu.py ptp

Nexus(config-job)# exit

Nexus(config)# scheduler schedule name ptp

Nexus(config-schedule)# job name ptp

Nexus(config-schedule)# time start now repeat 0:0:1

Schedule starts from Thu Dec 13 11:21:13 2018

Nexus(config-schedule)# show scheduler schedule

Schedule Name       : ptp

-------------------------

User Name           : admin

Schedule Type       : Run every 0 Days 0 Hrs 1 Mins

Start Time          : Thu Dec 13 11:21:13 2018

Last Execution Time : Thu Dec 13 11:21:13 2018

Last Completion Time: Thu Dec 13 11:21:17 2018

Execution count     : 1

-----------------------------------------------

Job Name            Last Execution Status

-----------------------------------------------

ptp                               Success (0)

Nexus(config-schedule)# sh logg last 5

2018 Dec 13 11:20:19 Nexus %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on vsh.29770

2018 Dec 13 11:20:31 Nexus %VSHD-5-VSHD_SYSLOG_CONFIG_I: Configured from vty by admin on vsh.29777

2018 Dec 13 11:21:17 Nexus %EEM_ACTION-5-NOTIF: for ptp mem: 649089024 and cpu 0.00%

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.