Contents

Introdução

Utilização da CPU em plataformas Nexus 7000

Comandos e scripts para o monitoramento de processos e CPUs

Comandos

Comando show processes

Comando show system resources

Comando show processes cpu

Comando show processes cpu history

Comando show process cpu detail

Introdução

Este documento descreve os processos para monitorar o uso da CPU e solucionar problemas de alto uso da CPU em plataformas Cisco Nexus 7000 Series.

Utilização da CPU em plataformas Nexus 7000

A plataforma Nexus 7000 é um sistema baseado em Linux, que conta com um agendador preventivo. Isso permite que todos os processos consigam acessar os recursos da CPU.

Diferente do que ocorre com o Cisco Catalyst 6500 Series, não há processador de rotas (RP) e processador de switches (SP) separados.

- O Supervisor Engine 1 tem um processador dual-core.

- O Supervisor Engine 2 tem um processador quad-core.

- O mecanismo de supervisor 2E tem dois processadores quad-core.

O sistema operacional Cisco NX-OS faz bom uso das multitarefas preventivas da CPU, de modo que os processos encontram uma CPU ociosa e conseguem realizar suas tarefas com mais agilidade.

Portanto, a opção de histórico relata possíveis picos de CPU que não indicam necessariamente um problema. No entanto, se o uso médio da CPU permanecer alto em comparação com o uso normal da CPU de linha de base para uma rede específica, investigue o uso alto da CPU.

Os limitadores da taxa padrão do hardware (HWRL) e as políticas padrão do plano de controle (CoPP) são ativados para ajudar a proteger a interface de inband do supervisor nas plataformas Nexus 7000.

Os comandos e a amostra do script EEM são baseados na versão 6.1 do Nexus 7000. Lembre-se que versões mais antigas estarão sujeitas alterações nas próximas versões.

Comandos e scripts para o monitoramento de processos e CPUs

Comandos

O Cisco CLI Analyzer (somente clientes registrados) aceita alguns comandos show. Use o Cisco CLI Analyzer para visualizar uma análise da saída do comando show.

Comando show processes

Use este comando para exibir informações sobre processos ativos.

switch# show processes

PID    State  PC        Start_cnt    TTY   Type  Process

-----  -----  --------  -----------  ----  ----  -------------

1      S  41520eb8            1     -     O  init

2      S         0            1     -     O  kthreadd

3      S         0            1     -     O  migration/0

4      S         0            1     -     O  ksoftirqd/0

5      S         0            1     -     O  watchdog/0

6      S         0            1     -     O  migration/1

7      S         0            1     -     O  ksoftirqd/1

8      S         0            1     -     O  watchdog/1

9      S         0            1     -     O  events/0

10      S         0            1     -     O  events/1

11      S         0            1     -     O  khelper

12      S         0            1     -     O  kblockd/0

Campo

Descrição

PID

ID de Processo

Estado

Estado do processo

PC

Contador do programa atual, no formato hexadecimal

Start_cnt

O número de vezes que um processo foi ligado ou reiniciado

TTY

Terminal que controla o processo. Um hífen (—) geralmente significa um daemon que não está sendo executado em nenhum terminal em particular.

Processo

Nome do processo

Estado do processo

Descrição

D

Hibernação ininterrupta (geralmente I/O)

R

Executável (na fila de execução)

S

Hibernando

T

Monitorado ou pausado

Z

Processo defunto (zumbi)

NR

Não está em execução

ER

Esperava-se que estivesse em execução, mas atualmente não está em execução

Comando show system resources

Use este comando para exibir estatísticas de memória e do sistema da CPU.

switch#show system resources

Load average: 1 minute: 0.36 5 minutes: 0.39 15 minutes: 0.44

Processes : 1068 total, 1 running

CPU states : 0.5% user, 5.5% kernel, 94.0% idle

Memory usage: 8245436K total, 3289920K used, 4955516K free

Current memory status: OK

Campo

Descrição

Carga

Número de processos em execução. A média reflete a carga de sistema durante os últimos 1, 5 e 15 minutos.

Processos

Número de processos no sistema e quantos processos estão em execução no momento de emissão do comando.

Status da CPU

Porcentagem de utilização da CPU no modo de usuário e no modo kernel, e tempo de inatividade durante o último segundo. Para um supervisor dual-core, a média da CPU deve ser lida nos dois núcleos.

Utilização de memória

Memória total, memória utilizada, memória livre, memória utilizada para buffers e memória utilizada para armazenamento em cache; em kilobytes. Os buffers e o cache são incluídos nas estatísticas de memória utilizada.

Comando show processes cpu

Use este comando para exibir a utilização de CPU a nível de processo:

switch#show processes cpu | ex 0.0

PID Runtime(ms) Invoked uSecs 1Sec Process

----- ----------- -------- ----- ------ -----------

26 66399 269718 246 0.9% kide/1

2908 115550 11310 10216 2.9% platform

3223 7248 9208 787 0.9% R2D2_usd

CPU util : 1.0% user, 3.0% kernel, 96.0% idle

Please note that only processes from the requested vdc are shown above

Campo

Descrição

Tempo de execução (ms)

Tempo de CPU, em milissegundos, usado pelo processo

Chamado

Número de vezes em que o processo foi chamado

uSecs

Tempo médio de CPU, em microssegundos, para a invocação de cada processo

1 segundo

Porcentagem relativa à utilização da CPU no último segundo

Para determinar a utilização da CPU em todas as threads de uma ID específica de processo (PID), use o comando show process cpu detail, <pid> , disponível na versão 6.2 do NX-OS.

Comando show processes cpu history

Use este comando para exibir a utilização da CPU durante os últimos 60 segundos, 60 minutos e 72 horas. Verifique a utilização média da CPU (#) e os picos de utilização (*).

switch# show processes cpu history

1  131         12     1 1  1      1 2       1         1  1

195388933456577607393535376775867507294877653564353456145546

100

90

80

70

60

50

40     #

30     #

20     ##         ##          #        #                    #

10 #######   ######## # ################# ########  #  ### ## #

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5

CPU% per second (last 60 seconds)

# = average CPU%

222222224221222212222222222642222112221222222222222121221412

523210211239434396322261541608790993139620151432210949597392

100

90

80

70                            *

60                            *

50                            *

40         *                  **                            *

30 *       *        *    * *  *****       *   *          ** *

20 ************************************************************

10 ############################################################

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5

CPU% per minute (last 60 minutes)

* = maximum CPU%   # = average CPU%

1

666765454544445544555669844465554466654464446069464554545555665544444474

459056619185613722269482096333506853055519639003005209696949867484693724

100                                              *

90                        *                     * *

80                        **                    * *

70  ****                 ***         *         ** *            **        *

60 ******         *   ******   * *   ****  *   **** *    * ** ****       *

50 ************* **  ********* *************** **** **************** ** **

40 ************************************************************************

30 ************************************************************************

20 ************************************************************************

10 ########################################################################

0....5....1....1....2....2....3....3....4....4....5....5....6....6....7.

0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0

CPU% per hour (last 72 hours)

* = maximum CPU%   # = average CPU%

Comando <pid> do show process cpu detail

Este comando, adicionado na versão 6.2, exibe as informações de utilização da CPU para todas as threads pertencentes a um PID específico.

switch# show processes cpu sorted | grep cli

3965        23734     17872   1328    0.0%    0.1%   0.7%   -    clis

4024         3047      1256   2426    0.0%    0.0%   0.0%   -    diagclient

4094          787       258   3052    0.0%    0.0%   0.0%   -    cardclient

4728          227       209   1088    0.0%    0.0%   0.0%   -    port_client

4729         1351       499   2708    0.0%    0.0%   0.0%   -    statsclient

4730         2765       550   5028    0.0%    0.0%   0.0%   -    xbar_client

switch# show processes cpu sorted | grep clis

3965        23734     17872   1328    0.0%    0.1%   0.7%   -    clis

switch# show process cpu detailed 3965

CPU utilization for five seconds: 3%/3%; one minute: 0%; five minutes: 1%

PID    Runtime(ms)  Invoked   uSecs  5Sec    1Min    5Min    TTY  Process

-----  -----------  --------  -----  ------  ------  ------  ---  -----------

3965        23734     17873   1327    0.0%    0.1%   0.6%   -    clis

4227           45       334    135    0.0%    0.0%   0.0%   -    clis:clis-cli-t

4228           24       153    162    0.0%    0.0%   0.0%   -    clis:clis-nvdb-

4760           75       224    335    0.0%    0.0%   0.0%   -    clis:clis-seria

switch# show processes cpu sorted | grep netstack

4133          353       892    395    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack

switch# show process cpu detailed 4133

CPU utilization for five seconds: 5%/5%; one minute: 1%; five minutes: 1%

PID    Runtime(ms)  Invoked   uSecs  5Sec    1Min    5Min    TTY  Process

-----  -----------  --------  -----  ------  ------  ------  ---  -----------

4133          353       892    395    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack

4145          322      6492     49    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:active

4151          239       247    971    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-sys

4153            0         3    162    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:mplsda

4155            2         3    717    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:mplsct

4163            0         2    240    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-d

4164           97       957    101    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:netsta

4166           15       628     25    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-sys

4167            0         3    224    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-pm-

4170            1        12    154    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-uri

4171            9        30    323    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ipc

4173            0         5    167    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ipc

4175            0         2    305    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ret

4176           12         7   1838    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ip-ppf

4178            4        15    289    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-c

4179           41       445     93    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:disp

4180            0         6     98    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4181           33       501     66    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4182            0         2    232    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4183            0         2    227    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4184            0         3    152    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4185            0         2    278    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4186            0         2    254    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4187            0         3    168    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4188            0         2    266    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4189            0         2    248    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4190            0         2    254    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4191            0         3    201    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4192            0         2    258    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4193            0         7    111    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4194            0         8     78    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4195            0         2    313    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:worker

4196           15       632     23    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ptacti

4197            0         5    120    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:tcp_ip

4198            4        11    390    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-m

4199            0         3    240    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-c

4200            0         1    561    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-c

4201            0         3    246    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:icmpv6

4513            0         5    112    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-m

4514            0         2    291    0.0%    0.0%   0.0%   -    netstack:ipv6-m

Observação: todas as informações do processo são baseadas em proc no NX-OS. No NX-OS, todas as threads compartilham a memória de uma outra thread. Desse modo, não é possível exibir as informações individuais de uma única thread.

Comando show system internal processes cpu

Este comando é equivalente ao comando top do Linux, que propicia um monitoramento constante e em tempo real das atividades do processador.

switch# show system internal processes cpu

top - 23:51:41 up 51 min, 3 users, load average: 0.56, 0.49, 0.46

Tasks: 433 total, 1 running, 431 sleeping, 0 stopped, 1 zombie

Cpu(s): 5.9%us, 7.8%sy, 0.0%ni, 81.9%id, 3.6%wa, 0.1%hi, 0.6%si, 0.0%st

Mem: 8245436k total, 3531776k used, 4713660k free, 5360k buffers

Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 1458188k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND

3589 svc-isan 25 5 112m 8864 4572 S 5.7 0.1 0:21.60 stats_client

10881 sjlan 20 0 3732 1648 1140 R 3.8 0.0 0:00.04 top

26 root 20 0 0 0 0 S 1.9 0.0 1:07.07 kide/1

3280 root -2 0 101m 6104 3680 S 1.9 0.1 0:32.57 octopus

3570 root 20 0 123m 19m 6456 S 1.9 0.2 0:06.07 diag_port_lb

5151 root 20 0 205m 45m 9.8m S 1.9 0.6 0:02.61 netstack

1 root 20 0 1988 604 524 S 0.0 0.0 0:03.75 init

2 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd

3 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0

4 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.61 ksoftirqd/0

5 root -2 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.06 watchdog/0

6 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1

7 root 15 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:04.80 ksoftirqd/1

Campo

Descrição

PID

ID de Processo

USUÁRIO

Nome do usuário que adquiriu o processo

PR

Prioridade atribuída ao processo

NI

Valor agradável do processo

VIRT

Quantidade de memória virtual usada pelo processo

RES

Quantidade de RAM físico em utilização pelo processo, em kilobytes (seu tamanho real)

SHR

Quantidade de memória compartilhada, usada pelo processo

S

Status do processo. Alguns valores possíveis são:

- D - Hibernação sem interrupções

- R - Em execução

- S - Hibernando

- T - Monitorado ou pausado

- Z - Zumbi

%CPU

Porcentagem do tempo de CPU utilizado pelo processo

%MEM

Porcentagem de RAM físico disponível, usado pelo processo

TIME+

Quantidade total de tempo de CPU consumido pelo processo desde o seu início

COMANDO

Nome do comando que foi inserido para que o processo fosse iniciado

O {#seconds} | a opção no-more permite que o comando seja executado automaticamente a cada #seconds até que um Ctrl-C seja inserido. Veja um exemplo do resultado:

switch# show system internal processes cpu  5 | no-more

top - 17:31:12 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.52, 0.40, 0.32

Tasks: 449 total,   3 running, 446 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192740k used,  4052696k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919612k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

2908 root      20   0  112m 8516 5516 S  7.5  0.1 264:44.25 pfm

31487 sjlan     20   0  3732 1652 1140 R  5.6  0.0   0:00.05 top

3059 svc-isan  20   0 80288 7536 4440 S  3.8  0.1  65:44.59 diagmgr

3192 root      20   0  334m  47m  11m S  1.9  0.6  25:36.52 netstack

3578 svc-isan  20   0  118m  13m 6952 S  1.9  0.2  24:57.36 stp

5119 svc-isan  20   0  139m  14m 7028 S  1.9  0.2   3:48.60 urib

5151 root      20   0  209m  46m  11m S  1.9  0.6  38:53.39 netstack

5402 svc-isan  20   0  117m  15m 9140 S  1.9  0.2  36:07.13 stp

6175 svc-isan  20   0  118m  16m 9580 S  1.9  0.2  47:09.41 stp

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.51 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.77 ksoftirqd/0

top - 17:31:18 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.48, 0.39, 0.32

Tasks: 449 total,   1 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192592k used,  4052844k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919612k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

2908 root      20   0  112m 8516 5516 S  7.5  0.1 264:44.47 pfm

31490 sjlan     20   0  3732 1656 1140 R  3.8  0.0   0:00.04 top

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.51 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.77 ksoftirqd/0

5 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:13.74 watchdog/0

6 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 migration/1

7 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:54.47 ksoftirqd/1

8 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.20 watchdog/1

9 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.94 events/0

10 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.58 events/1

11 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper

top - 17:31:23 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.44, 0.39, 0.32

Tasks: 449 total,   1 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192584k used,  4052852k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919612k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

31493 sjlan     20   0  3732 1656 1140 R  3.8  0.0   0:00.04 top

5004 svc-isan  20   0  118m  13m 6852 S  1.9  0.2  41:35.81 stp

10337 svc-isan  20   0  133m  11m 7948 S  1.9  0.1   1:42.81 mcecm

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.51 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.77 ksoftirqd/0

5 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:13.74 watchdog/0

6 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 migration/1

7 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:54.47 ksoftirqd/1

8 root      -2  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.20 watchdog/1

9 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.94 events/0

10 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.58 events/1

top - 17:31:29 up 4 days, 18:31,  3 users,  load average: 0.41, 0.38, 0.32

Tasks: 449 total,   1 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4192708k used,  4052728k free,    27644k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919616k cached

Comando <pid> show system internal sysmgr service pid

Use este comando para exibir detalhes adicionais no processo/serviço do PID, como horário de reinicialização, status da falha e status atual.

switch# show system internal processes cpu

top - 17:37:26 up 4 days, 18:37,  3 users,  load average: 0.16, 0.35, 0.33

Tasks: 450 total,   2 running, 448 sleeping,   0 stopped,   0 zombie

Cpu(s):  3.5%us,  4.5%sy,  0.0%ni, 91.2%id,  0.1%wa,  0.1%hi,  0.5%si,  0.0%st

Mem:   8245436k total,  4193248k used,  4052188k free,    27668k buffers

Swap:        0k total,        0k used,        0k free,  1919664k cached

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

2908 root      20   0  112m 8516 5516 S  7.5  0.1 264:58.67 pfm

31710 sjlan     20   0  3732 1656 1140 R  3.8  0.0   0:00.04 top

3192 root      20   0  334m  47m  11m S  1.9  0.6  25:38.39 netstack

3578 svc-isan  20   0  118m  13m 6952 S  1.9  0.2  24:59.08 stp

5151 root      20   0  209m  46m  11m S  1.9  0.6  38:55.52 netstack

5402 svc-isan  20   0  117m  15m 9140 S  1.9  0.2  36:09.08 stp

5751 root      20   0  209m  46m  10m S  1.9  0.6  41:20.58 netstack

6098 svc-isan  20   0  151m  15m 6188 S  1.9  0.2   3:58.40 mrib

6175 svc-isan  20   0  118m  16m 9580 S  1.9  0.2  47:12.00 stp

1 root      20   0  1988  604  524 S  0.0  0.0   0:06.52 init

2 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd

3 root      RT  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.08 migration/0

4 root      15  -5     0    0    0 S  0.0  0.0   1:07.83 ksoftirqd/0

switch# show system internal sysmgr service pid 2908

Service "Platform Manager" ("platform", 5):

UUID = 0x18, PID = 2908, SAP = 39

State: SRV_STATE_HANDSHAKED (entered at time Mon Oct 15 23:03:45 2012).

Restart count: 1

Time of last restart: Mon Oct 15 23:03:44 2012.

The service never crashed since the last reboot.

Tag = N/A

Plugin ID: 0

Amostra do script EEM

Este é um script de exemplo, que captura a utilização elevada e intermitente da CPU. Dependendo dos requisitos, os valores e os comandos emitidos podem ser modificados:

event manager applet HIGH-CPU

event snmp oid 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6.1 get-type exact entry-op ge

entry-val 80 exit-val 30 poll-interval 5

action 1.0 syslog msg High CPU hit $_event_pub_time

action 2.0 cli enable

action 3.0 cli show clock >> bootflash:high-cpu.txt

action 4.0 cli show processes cpu sort >> bootflash:high-cpu.txt

Observação: é necessário definir 'exit-val.' Conforme o script recolhe os dados, ele também aumenta a utilização da CPU. Um valor para exit-val garante que o script não seja executado em loop.

Alta utilização da CPU causada pelo processo ou pelo tráfego

Não há processos vs. utilização ininterrupta da CPU (assim como nas plataformas do software Cisco IOS ® ) em situações nas quais a utilização da CPU é monitorada. Uma maneira rápida de determinar a causa do alto uso da CPU é usar o comando show system internal processes cpu. Na maioria dos casos, o alto nível de utilização da CPU é acionado pelo tráfego que faz com que o Netstack e outros recursos e processos, como o ARP (Address Resolution Protocol) e o IGMP (Simple Network Management Protocol), sejam executados em alta velocidade e consumam muitos dados.

O processo causa utilização elevada da CPU

Dependendo dos processos e dos problemas que estão causando o alto uso da CPU, há a possível necessidade de capturar comandos específicos. Estas seções descrevem métodos úteis.

exibir sistema interno <feature>mem-stats/memstats | Comando in Grand

Use este comando para mostrar a alocação de memória para um processo; use a opção 'in Grand' para monitorar a memória total geral. Um vazamento de memória pode fazer com que o processo apresente problemas, resultando em uma maior utilização da CPU.

Ethanalyzer

Use o Ethanalyzer para monitorar o tráfego encaminhado para a CPU.

Comandos debug

Nota:Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar comandos debug. Use os comandos de depuração em um switch de produção e evite a interrupção do serviço.

Use o comando debug logfile sempre que possível e direcione o resultado para um determinado arquivo. Você também pode usá-lo para evitar o bloqueio da sessão durante o preenchimento do syslog. Este é um exemplo de depuração do SNMP (Simple Network Management Protocol):

switch# debug logfile snmpdebug

switch# debug snmp  all

switch# show debug logfile snmpdebug

2012 Oct 17 23:53:25.905914 snmpd: SDWRAP message Successfully processed

2012 Oct 17 23:53:25.906162 snmpd: Src: 0x00000501/23852  Dst: 0x00000501/28  ID

: 0x006E3C9B  Size: 276 [REQ] Opc: 182 (MTS_OPC_DEBUG_WRAP_MSG) RR: 0x006E3C9B

HA_SEQNO: 0x00000000  TS: 0x10ADFFA1666FC  REJ:0  SYNC:0  OPTIONS:0x0

2012 Oct 17 23:53:25.906208 snmpd: 01 00 00 00 E7 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906225 snmpd: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906239 snmpd: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906255 snmpd: FF FF FF FF 2F 64 65 76 2F 70 74 73 2F 30 00 00

2012 Oct 17 23:53:25.906271 snmpd: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

switch# show log last 10

2012 Oct 17 17:51:06 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface

Ethernet10/10, operational Transmit Flow Control state changed to off

2012 Oct 17 17:51:09 SITE1-AGG1 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_SUSPENDED:

Ethernet10/10: Ethernet10/10 is suspended

2012 Oct 17 17:51:51 SITE1-AGG1 last message repeated 1 time

2012 Oct 17 17:51:51 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE:

Interface Ethernet10/10 is down (Link failure)

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-SPEED: Interface Ethernet10/10,

operational speed changed to 10 Gbps

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_DUPLEX: Interface

Ethernet10/10, operational duplex mode changed to Full

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_RX_FLOW_CONTROL: Interface

Ethernet10/10, operational Receive Flow Control state changed to off

2012 Oct 17 17:51:52 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_TX_FLOW_CONTROL: Interface

Ethernet10/10, operational Transmit Flow Control state changed to off

2012 Oct 17 17:51:55 SITE1-AGG1 %ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP: port-channel11:

Ethernet10/10 is up

2012 Oct 17 17:51:56 SITE1-AGG1 %ETHPORT-5-IF_UP: Interface Ethernet10/10

is up in mode trunk

Use o comando debug-filter sempre que possível para minimizar o resultado em um sistema de produção. Por exemplo, a perda de pacotes gera um eco na detecção de links unidirecionais (UDLD):

switch# debug logfile test size 1000000

switch# debug-filter pktmgr direction inbound

switch# debug-filter pktmgr dest-mac 0100.0ccc.cccc

switch# debug pktmgr client uuid 376

switch# debug pktmgr frame

switch# debug pktmgr pkt-errors

switch# debug-filter ?

fabricpath  Debug fabricpath events

ip          IP events

ipv6        IPv6 events

l2pt        L2 Protocol Tunneling events

mpls        MPLS events

pktmgr      Pm debug-filter

routing     Routing events

O tráfego causa uma utilização elevada da CPU

Use as ferramentas abaixo quando o tráfego for o responsável pelo aumento na utilização da CPU:

- Ethanalyzer - Monitora o tipo de tráfego que vai para a CPU ou que sai dela.

- Configuração - Verifica a configuração do switch/interface/recurso

- CoPP/Limitador da taxa do hardware - Verifica se o CoPP e o HWRL foram configurados corretamente. Às vezes, a CPU não é executada em alta porque está sendo protegida por CoPP e limitadores de taxa. Verifique os marcadores de CoPP e HWRL para ver se há descartes de tráfego/pacotes.

Observação: o CoPP e o HWRL estão disponíveis somente no contexto de dispositivo virtual (VDC) padrão. Eles são amparados por módulos I/O individuais. O tráfego agregado de vários módulos também pode sobrecarregar a CPU.

Análise da causa do problema da utilização elevada da CPU

Uma falha de rede pode ser resolvida com a intervenção de um usuário, mas também pode se recuperar sozinha. Se você acredita que o uso elevado da CPU foi o responsável por causar uma interrupção na rede, siga as diretrizes abaixo para investigar as possíveis causas.

Sintomas

Os sintomas de uma utilização elevada da CPU incluem a instabilidade do plano de controle, problemas de conectividade do plano de dados (causados pela falha do plano de controle), oscilação no protocolo, como a oscilação HSRP/RP (Hot Standby Router Protocol), desativação de erros UDLD, falha no STP (Spanning Tree Protocol) e outros problemas de conectividade.

Histórico da CPU

Comando show processes cpu history

Se o switch não for recarregado ou trocado, execute o comando show processes cpu history até 72 horas após a interrupção. Isso permitirá avaliar se o uso elevado da CPU ocorreu durante o evento ou não.

CoPP e HWRL

Se o uso elevado da CPU tiver sido a causa principal de uma interrupção, e se você suspeitar que essa interrupção tenha sido acionada pelo tráfego de rede, use o CoPP e o HWRL (limitador da taxa de hardware) para ajudar a identificar o tipo de tráfego.

Comando show policy-map interface control-plane

Este é um resultado de exemplo do comando show policy-map interface control-plane :

switch# show policy-map interface control-plane

Control Plane

service-policy  input: copp-system-p-policy-strict

class-map copp-system-p-class-critical (match-any)

match access-group name copp-system-p-acl-bgp

match access-group name copp-system-p-acl-bgp6

match access-group name copp-system-p-acl-igmp

match access-group name copp-system-p-acl-msdp

match access-group name copp-system-p-acl-ospf

match access-group name copp-system-p-acl-pim

match access-group name copp-system-p-acl-pim6

match access-group name copp-system-p-acl-rip

match access-group name copp-system-p-acl-rip6

match access-group name copp-system-p-acl-vpc

match access-group name copp-system-p-acl-eigrp

match access-group name copp-system-p-acl-eigrp6

match access-group name copp-system-p-acl-mac-l2pt

match access-group name copp-system-p-acl-mpls-ldp

match access-group name copp-system-p-acl-mpls-oam

match access-group name copp-system-p-acl-ospf6

match access-group name copp-system-p-acl-otv-as

match access-group name copp-system-p-acl-mac-otv-isis

match access-group name copp-system-p-acl-mpls-rsvp

match access-group name copp-system-p-acl-mac-fabricpath-isis

match protocol mpls router-alert

match protocol mpls exp 6

set cos 7

police cir 39600 kbps , bc 250 ms

module 1 :

conformed 1108497274 bytes; action: transmit

violated 0 bytes; action: drop

module 3 :

conformed 0 bytes; action: transmit

violated 0 bytes; action: drop

module 10 :

conformed 0 bytes; action: transmit

.

.

.

Comando<x> show hardware rate-limiter mod

Veja a seguir um resultado de exemplo do comando show hardware rate-limiter mod 1em versões anteriores do NX-OS 6.1:

switch# show hardware rate-limiter mod 1

Units for Config: packets per second

Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters

Rate Limiter Class                       Parameters

------------------------------------------------------------

layer-3 mtu                              Config    : 500

Allowed   : 0

Dropped   : 0

Total     : 0

layer-3 ttl                              Config    : 500

Allowed   : 0

Dropped   : 0

Total     : 0

layer-3 control                          Config    : 10000

Allowed   : 0

Dropped   : 0

.

.

.

Este é um resultado de exemplo do comando show hardware rate-limiter mod 1nas versões posteriores ao NX-OS 6.1:

switch# show hardware rate-limiter mod 1

switch# show hardware rate-limiter module 1

Units for Config: packets per second

Allowed, Dropped & Total: aggregated since last clear counters

Module: 1

R-L Class           Config           Allowed         Dropped            Total

+------------------+--------+---------------+---------------+-----------------+

L3 mtu                   500               0               0                 0

L3 ttl                   500               0               0                 0

L3 control             10000               0               0                 0

L3 glean                 100               0               0                 0

L3 mcast dirconn        3000               0               0                 0

L3 mcast loc-grp        3000               0               0                 0

L3 mcast rpf-leak        500               0               0                 0

L2 storm-ctrl       Disable

access-list-log          100               0               0                 0

copy                   30000               0               0                 0

receive                30000           40583               0             40583

L2 port-sec              500        20435006               0          20435006

L2 mcast-snoop         10000               0               0                 0

L2 vpc-low              4000               0               0                 0

L2 l2pt                  500               0               0                 0

f1 rl-1                 4500                               0

f1 rl-2                 1000                               0

f1 rl-3                 1000                               0

f1 rl-4                  100                               0

f1 rl-5                 1500                               0

L2 vpc-peer-gw          5000               0               0                 0

L2 lisp-map-cache       5000               0               0                 0

Procure por classes que apresentem um acréscimo na contagem reduzida. Descubra se é normal que uma classe ultrapasse o limite estabelecido.

Driver inband

show hardware internal cpu-mac inband[counters | estatísticas | Comandoevents]

Use este comando para verificar se há abandonos no caminho da CPU, no controle de fluxo do XOFF, nas taxas de recebimento e transmissão da CPU e assim por diante.

switch# show hardware internal cpu-mac inband stats

i82571 registers

=======================================================

RMON counters                            Rx                   Tx

----------------------+--------------------+--------------------

total packets                      70563313            139905960

good packets                       70563313            139905960

64 bytes packets                          0                    0

65-127 bytes packets               66052368            135828505

128-255 bytes packets               1424632              1327796

256-511 bytes packets                280422               325220

512-1023 bytes packets                17060                14480

1024-max bytes packets              2788831              2409959

broadcast packets                         0                    0

multicast packets                         0                    0

good octets (hi)                          0                    0

good octets (low)               18573099828          25929913975

total octets (hi)                         0                    0

total octets (low)              18573090123          25929922452

XON packets                               0                    0

XOFF packets                              0                    0

-------------> Pause Frame back to R2D2 when the traffic exceeds SUP limit

management packets                        0                    0

Interrupt counters

-------------------+--

Mine                57079706

Other               0

Assertions          57079706

Rx packet timer     9638

Rx absolute timer   0

Rx overrun          0

Rx descr min thresh 0

Tx packet timer     4189

Tx absolute timer   6476

Tx queue empty      0

Tx descr thresh low 0

txdw ..... 44983549

txqe ..... 2

lsc ...... 0

rxseq .... 0

rxdmt .... 213229

rxo ...... 0

rxt ...... 32433891

mdac ..... 0

rxcfg .... 0

gpi ...... 0

Error counters

--------------------------------+--

CRC errors ..................... 0

Alignment errors ............... 0

Symbol errors .................. 0

Sequence errors ................ 0

RX errors ...................... 0

Missed packets (FIFO overflow)   0

Single collisions .............. 0

Excessive collisions ........... 0

Multiple collisions ............ 0

Late collisions ................ 0

Collisions ..................... 0

Defers ......................... 0

Tx no CRS  ..................... 0

Carrier extension errors ....... 0

Rx length errors ............... 0

FC Rx unsupported .............. 0

Rx no buffers .................. 0  ----------------- no buffer

Rx undersize ................... 0

Rx fragments ................... 0

Rx oversize .................... 0

Rx jabbers ..................... 0

Rx management packets dropped .. 0

Tx TCP segmentation context .... 0

Tx TCP segmentation context fail 0

Throttle statistics

-----------------------------+---------

Throttle interval ........... 2 * 100ms

Packet rate limit ........... 32000 pps

Rate limit reached counter .. 0

Tick counter ................ 2132276

Active ...................... 0

Rx packet rate (current/max)  169 / 610 pps  ----------------- Rx rate (current/max)

Tx packet rate (current/max)  429 / 926 pps

NAPI statistics

----------------+---------

Weight ......... 64

Poll scheduled . 57079706

Poll rescheduled 0

Poll invoked ... 117135124

Weight reached . 9

Tx packets ..... 139905960

Rx packets ..... 70563313

Rx congested ... 0

Rx redelivered . 0

qdisc stats:

----------------+---------

Tx queue depth . 1000

qlen ........... 0

packets ........ 139905960

bytes .......... 23411617016

drops .......... 0

Bahrain registers (cleared by chip reset only)

=======================================================

revision           0x00000108

scratchpad         0xaaaaaaaa

MAC status         0x00000001

MAC SerDes synced  0x00000001

MAC status 2       0x000100f8

Auto-XOFF config   1

Auto-XOFF status   0

MAC counters                     MAC0 (R2D2)            MAC1 (CPU)

----------------------+---------------------+---------------------

Rx         Tx         Rx         Tx

----------------------+----------+----------+----------+----------

64 bytes packets                0          0          0          0

65-127 bytes packets     66907289  136682635  135828505   66052368

128-255 bytes packets      570131     473705    1327796    1424632

256-511 bytes packets      280003     325182     325220     280422

512-1023 bytes packets      17061      14482      14480      17060

1024-1518 bytes packets    623614     242009     241831     623569

1519-max bytes packets    2165215    2167947    2168128    2165262

----------------------+----------+----------+----------+----------

total packets            70563313  139905960  139905960   70563313

total bytes             405350248 2496404376  160120520 1393236630

----------------------+----------+----------+----------+----------

undersized packets              0                     0

fragmented packets              0                     0

FCS errors                      0                     0

----------------------+----------+----------+----------+----------

auto-XOFF state entered         0 times

auto-XOFF reset                 0 times

XOFF packets auto-generated                0

XOFF packets                               0          0

XON  packets                    0                     0

----------------------+----------+----------+----------+----------

parity error                    0          0          0          0

fifo errors                     0                     0

overflow errors                            0                     0

----------------------+----------+----------+----------+----------

Depois da versão 5.X do NX-OS, 'events' passou a ser uma opção de comando que indica a duração de tempo na qual a taxa de CPU de recebimento (RX) ou envio (TX) máxima de pacotes por segundo (PPS) é atingida. Este exemplo mostra como determinar o último pico de tráfego na CPU:

switch# show hardware internal cpu-mac inband events

1) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648617 usecs after Fri Oct 19 13:23:06 2012

new maximum = 926

2) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648622 usecs after Fri Oct 19 13:15:06 2012

new maximum = 916

3) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648612 usecs after Fri Oct 19 13:14:06 2012

new maximum = 915

4) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648625 usecs after Fri Oct 19 13:12:06 2012

new maximum = 914

5) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648626 usecs after Fri Oct 19 13:11:06 2012

new maximum = 911

6) Event:TX_PPS_MAX, length:4, at 648620 usecs after Fri Oct 19 13:08:06 2012

new maximum = 910

Comando <int> show system internal pktmgr internal vdc inband

Use este comando identificar a fonte de tráfego enviado para a CPU.

switch# show system internal pktmgr internal vdc inband e1/5

Interface          Src Index     VDC ID    Packet rcvd

--------------------------------------------------------

Ethernet1/5          0xa1d          1          14640

Netstack/Pktmgr

Netstack é uma pilha de IP completa, implementada no espaço de usuário do Nexus 7000. Os componentes incluem um L2 Packet Manager, ARP, Adjacency Manager, IPv4, ICMPv4 (Internet Control Message Protocol v4), IPv6, ICMPv6, TCP/UDP e biblioteca de soquetes. Quando a tráfego direcionado para a CPU estiver causando um aumento na utilização da CPU, você verá que o Netstack e os seus processos também estarão com taxas elevadas.

Comando show system inband queuing status

Este exemplo mostra como exibir o algoritmo da fila Netstack que está sendo usado:

switch# show system inband queuing status

Weighted Round Robin Algorithm

Weights BPDU - 32, Q0 - 8, Q1 - 4, Q2 - 2 Q3 - 64

Comando show system inband queuing statistics

Este exemplo mostra os contadores em um módulo carregável por kernel (KML) e os processos do espaço de usuário.

O KLM é uma instância única, executada com base no VDC padrão, que opera nas interfaces inband e de gerenciamento. O KLM aparece na imagem somente durante o processamento do pacote de entrada para enviar quadros de entrada para o Netstack VDC correto para processamento.

switch# show system inband queuing statistics

Inband packets unmapped to a queue: 0

Inband packets mapped to bpdu queue: 7732593

Inband packets mapped to q0: 686667

Inband packets mapped to q1: 0

Inband packets mapped to q2: 0

Inband packets mapped to q3: 20128

In KLM packets mapped to bpdu: 7732593

In KLM packets mapped to arp : 912

In KLM packets mapped to q0  : 686667

In KLM packets mapped to q1  : 0

In KLM packets mapped to q2  : 0

In KLM packets mapped to q3  : 20128

In KLM packets mapped to veobc : 0

Inband Queues:

bpdu: recv 1554390, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 1

(q0): recv 686667, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q1): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q2): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q3): recv 20128, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

Comando show system internal pktmgr internal vdc global-stats

Este comando é similar ao comando anterior, show system inband queuing statistics command, e fornece vários detalhes:

switch# show system internal pktmgr internal vdc global-stats

VDC KLM global statistics:

Inband packets not mapped to a VDC: 0

Inband diag packets received: 998222

Weighted Round Robin Algorithm

Weights BPDU - 32, Q0 - 8, Q1 - 4, Q2 - 2 Q3 - 64

Inband packets unmapped to a queue: 0

Inband packets mapped to bpdu queue: 7734430 (7734430)

Inband packets mapped to q0: 686779 (686779)

Inband packets mapped to q1: 0 (0)

Inband packets mapped to q2: 0 (0)

Inband packets mapped to q3: 20128 (20128)

Pkt Size History : 2811395 for index 1

Pkt Size History : 274508 for index 2

Pkt Size History : 74284 for index 3

Pkt Size History : 43401 for index 4

Pkt Size History : 70915 for index 5

Pkt Size History : 35602 for index 6

Pkt Size History : 30085 for index 7

Pkt Size History : 29408 for index 8

Pkt Size History : 21221 for index 9

Pkt Size History : 15683 for index 10

Pkt Size History : 13212 for index 11

Pkt Size History : 10646 for index 12

Pkt Size History : 9290 for index 13

Pkt Size History : 50298 for index 14

Pkt Size History : 5473 for index 15

Pkt Size History : 4871 for index 16

Pkt Size History : 4687 for index 17

Pkt Size History : 5507 for index 18

Pkt Size History : 15416 for index 19

Pkt Size History : 11333 for index 20

Pkt Size History : 5478 for index 21

Pkt Size History : 4281 for index 22

Pkt Size History : 3543 for index 23

Pkt Size History : 3059 for index 24

Pkt Size History : 2228 for index 25

Pkt Size History : 4390 for index 26

Pkt Size History : 19892 for index 27

Pkt Size History : 524 for index 28

Pkt Size History : 478 for index 29

Pkt Size History : 348 for index 30

Pkt Size History : 447 for index 31

Pkt Size History : 1545 for index 32

Pkt Size History : 152 for index 33

Pkt Size History : 105 for index 34

Pkt Size History : 1424 for index 35

Pkt Size History : 43 for index 36

Pkt Size History : 60 for index 37

Pkt Size History : 60 for index 38

Pkt Size History : 46 for index 39

Pkt Size History : 58 for index 40

Pkt Size History : 829 for index 41

Pkt Size History : 32 for index 42

Pkt Size History : 26 for index 43

Pkt Size History : 1965 for index 44

Pkt Size History : 21 for index 45

Pkt Size History : 1 for index 46

Pkt Size History : 1 for index 48

Pkt Size History : 1 for index 51

Pkt Size History : 1 for index 52

Pkt Size History : 1 for index 53

Pkt Size History : 3 for index 55

In KLM packets mapped to bpdu: 7734430

In KLM packets mapped to arp : 912

In KLM packets mapped to q0  : 686779

In KLM packets mapped to q1  : 0

In KLM packets mapped to q2  : 0

In KLM packets mapped to q3  : 20128

In KLM packets mapped to veobc : 0

In KLM Queue Mapping (0 1 2 3 4)

Data Available in FDs (0 0 0 0 0)

Inband Queues:

bpdu: recv 1556227, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 1

(q0): recv 686779, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q1): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q2): recv 0, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

(q3): recv 20128, drop 0, congested 0 rcvbuf 2097152, sndbuf 262142 no drop 0

Mgmt packets not mapped to a VDC: 227551

Mgmt multicast packets dropped: 92365

Mgmt multicast packets delivered: 0

Mgmt packets broadcast to each VDC: 23119

Mgmt debugging packets copied:  0

Mgmt IPv6 multicast packets delivered:  0

Mgmt IPv6 link-local packets delivered:  0

Mgmt LLDP packets received: 0

Comando <int> dos show system internal pktmgr interface ethernet

Use este comando para analisar a taxa de pacotes e o tipo de tráfego (unicast ou multicast) do tráfego proveniente de uma interface e direcionado para uma CPU.

switch# show system internal pktmgr interface e1/5

Ethernet1/5, ordinal: 73

SUP-traffic statistics: (sent/received)

Packets: 63503 / 61491

Bytes: 6571717 / 5840641

Instant packet rate: 0 pps / 0 pps

Packet rate limiter (Out/In): 0 pps / 0 pps

Average packet rates(1min/5min/15min/EWMA):

Packet statistics:

Tx: Unicast 3198, Multicast 60302

Broadcast 3

Rx: Unicast 3195, Multicast 58294

Broadcast 2

Comando <uuid> show system internal pktmgr client

Este comando exibe aplicações como o STP ou o CDP (Cisco Discovery Protocol), que pertencem ao Packet Manager, além do número de pacotes que eles enviam e recebem.

switch# show system internal pktmgr client

Client uuid: 268, 4 filters, pid 3127

Filter 1: EthType 0x0806,

Rx: 2650, Drop: 0

Filter 2: EthType 0xfff0, Exc 8,

Rx: 0, Drop: 0

Filter 3: EthType 0x8841, Snap 34881,

Rx: 0, Drop: 0

Filter 4: EthType 0x0800, DstIf 0x150b0000, Excl. Any

Rx: 0, Drop: 0

Options: TO 0, Flags 0x18040, AppId 0, Epid 0

Ctrl SAP: 278, Data SAP 337 (1)

Total Rx: 2650, Drop: 0, Tx: 1669, Drop: 0

Recirc Rx: 0, Drop: 0

Rx pps Inst/Max: 0/20

Tx pps Inst/Max: 0/5

COS=0 Rx: 0, Tx: 0    COS=1 Rx: 912, Tx: 0

COS=2 Rx: 0, Tx: 0    COS=3 Rx: 0, Tx: 0

COS=4 Rx: 0, Tx: 0    COS=5 Rx: 0, Tx: 1669

COS=6 Rx: 0, Tx: 0    COS=7 Rx: 1738, Tx: 0

Client uuid: 270, 1 filters, pid 3128

Filter 1: EthType 0x86dd, DstIf 0x150b0000, Excl. Any

Rx: 0, Drop: 0

Options: TO 0, Flags 0x18040, AppId 0, Epid 0

Ctrl SAP: 281, Data SAP 283 (1)

Total Rx: 0, Drop: 0, Tx: 0, Drop: 0

Recirc Rx: 0, Drop: 0

Rx pps Inst/Max: 0/0

Tx pps Inst/Max: 0/0

COS=0 Rx: 0, Tx: 0    COS=1 Rx: 0, Tx: 0

COS=2 Rx: 0, Tx: 0    COS=3 Rx: 0, Tx: 0

COS=4 Rx: 0, Tx: 0    COS=5 Rx: 0, Tx: 0

COS=6 Rx: 0, Tx: 0    COS=7 Rx: 0, Tx: 0

Comando show system internal pktmgr stats

Use este comando para verificar se o Packet Manager está recebendo os pacotes no caminho de entrada e também para constatar se o Packet Manager está enviando esses pacotes. Este comando também pode ajudar você a determinar se os mbuffers dos caminhos de envio e recebimento estão funcionando corretamente.

switch# show system internal pktmgr stats

Route Processor Layer-2 frame statistics

Inband driver: valid 1, state 0, rd-thr 1, wr-thr 0, Q-count 0

Inband sent: 56441521, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Inband standby_sent: 0

Inband encap_drop: 0, linecard_down_drop: 0

Inband sent by priority [0=11345585,5=164281,6=43280117,7=1651538]

Inband max output queue depth 0

Inband recv: 89226232, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Inband decap_drop: 0, crc_drop: 0, recv by priority: [0=89226232]

Inband bad_si 0, bad_if 0, if_down 0

Inband last_bad_si 0, last_bad_if 0, bad_di 0

Inband kernel recv 44438488, drop 0, rcvbuf 2097152, sndbuf 4194304

Mgmt driver: valid 1, state 0, rd-thr 1, wr-thr 0, Q-count 0

Mgmt sent: 971834, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Mgmt standby_sent: 0

Mgmt encap_drop: 0, linecard_down_drop: 0

Mgmt sent by priority [0=925871,5=45963]

Mgmt max output queue depth 0

Mgmt recv: 1300932, copy_drop: 0, ioctl_drop: 0,

unavailable_buffer_hdr_drop: 0

Mgmt decap_drop: 0, crc_drop: 0, recv by priority: [0=1300932]

Mgmt bad_si 0, bad_if 0, if_down 0

Mgmt last_bad_si 0, last_bad_if 0, bad_di 0

Mgmt kernel recv 1300932, drop 0, rcvbuf 2097152, sndbuf 2097152

Inband2 driver: valid 0, state 1, rd-thr 0, wr-thr 0, Q-count 0

No of packets passed by   PM Policy database         876452

No of packets dropped by  PM Policy database         0

No of packets bypassed by PM Policy database         424480

No of packets dropped by  PM originating from kernel 0

MBUFSK Tx: 57413355 pkts (requested 57413355 denied 0), 62236110 mbufs

function invoked 57413355 denied 0/0 c/realloc 0/0

MBUFSK Rx: 90527161 pkts, 90527421 mbufs (requested 2388154951 denied 0)

function invoked 35132836

Global input drops: bad-interface 0, bad-encap 0, failed-decap 0,

no prot 42371

recv_encaptype_err 0, recv_decap_err 0,  recv_mac_mismatch 0, recv_no_client 0

recv_no_svi 0, recv_no_vlan 0,  recv_client_notreg 0, recv_enqueue_fail 0

Global output drops:

send_ifdown_fail 13, send_invalid_iod 0

send_invalid_vlan 0, send_security_drop 0  send_loopback_drop 0,

send_small_pkt_fail 0

send_vsl_err 0, send_dce_err 0,send_enqueue_fail 0, send_alloc_fail 0

DCE errors:

misc_err 0, lookup_err 0, encap_err 0, decap_err 0

Platform errors:

generic_encap_err 0, encap_err 0, decap_err 0

vlan_encap_err 0, vlan_decap_err 0

DC3HDR errors:

pkt_err 0, vlan_err 0, ifidx_err 0, portidx_err 0

RECIRC errors:

misc_err 0, lookup_err 0

Lcache errors:

init_err 0, timer_err 0

Stats errors:

misc_err 0, init_err 0, timer_err 0

Client errors:

alloc_err 0, pid_err 0, register_err 0,  unregister_err 0

add_err 0, delete_err 0, update_err 0

VDC errors:

alloc_err 0, set_err 0, update_err 0

Misc. errors:

mts_err 0, mbuf_err 0, drop_exception 0

invalid_drv_type 0, interface_err 0

eth_output_err 0, gre_err 0 otv_err 0

tunnel_6to4_err 0, mcec_err 0, invalid_gpc 0 invalid_ftag 0 invalid_l2_type :0

register_err 0, unregister_err 0, invalid_args 0, file_open_err 0

inband_err 0, vlan_err 0, pm_alloc_err 0, pm_ha_err 0, pm_init_err 0

arp_init_err 0, rtm_init_err 0, am_init_err 0, ui_init_err 0, mpls_init_err 0,

evc_init_err 0

sdb_err 95670, sdb_init_err 0

sysmgr_err 0, eth_span_err 0, buf_pool_err 0, feature_err 0

uuid2client_err 16, dot1q_drop 0, nfcache_init_err 0

Crossbar down drops : 0

Exception packets: mtu-fail 0, icmp-redirect 0, icmp-unreach 0, ttl 0

options 0, rpf 0, two-mcast-rpf 0, l3-bridge-drop 0

mcast-next-hop 0, municast 0

drop 0, acl-redirect 0, acl-redir-arp 0, acl-redir-dhcp 0

sup-shim-pkt 229385   Pkts recvd with peergway SUP DI 0

VPC Frame Statistics

VPC Mgr reg state 1, im-ext-sdb-state 1

Ingress BPDUs qualified for redirection 0

Ingress BPDUs redirected to peer 0

Egress BPDUs qualified for redirection 0

Egress BPDUs dropped due to remote down 0

Egress BPDUs redirected to peer 0

Ingress pkts qualified for peergateway tunneling 0

Ingress pkts tunneled to peer with peergateway conf 0

Peer-gw pkts tunneled tx :

From VPC+ leg 0, From VPC leg 0, From l2mp network 0

From orphan port in VPC+ 0, from orphan port in VPC 0

For ARP 0, IP 0, IPv6 0, unknown 0

Total Tunneled packets received from peer 0

Local delivery 0, Transmit down 0, peer-gw tunneled 0

Tunnel rx packets drop due to local vpc leg down 0

Peer-gw pkts tunneled rx :

From VPC+ leg 0, VPC leg 0, From l2mp network 0

From orphan port in VPC+ 0, from orphan port in VPC 0

For ARP 0, IP 0, IPv6 0, unknown 0

Error Statistics

VPC manager: uninit 0, library 0

Tunnel (ingress): non-mct rx 0, bad hdr 0, badpkts 0, non gpc peer 0

Tunnel (ingress): redirlooperror 0

Tunnel (egress): in-bpdu 0, e-bpdu 0, peer-gw 0

MBuf: alloc: 0, prepend: 0, pullup: 0

Invalid filter: 0

Peergw tunneling tx: invalid ftag 0, invalid swid 0

invalid iftype 0, invalid GPC of peer 0

Peergw tunneling rx: invalid msg subtype 0, invalid GPC of core 0

invalid GPC of peer 0, invalid svi 0

Unicast pkts which passed egress redirection check 0

statistics last reset 2w0d