Contents

Introduction

Quais são os diferentes tipos de conexão MiniGBIC e seus recursos?

Informações Relacionadas

Introduction

Este artigo é um em uma série para auxiliar na instalação, no troubleshooting e na manutenção de produtos Cisco Small Business (antiga Linksys Business Series).

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

P. Quais são os diferentes tipos de conexão MiniGBIC e seus recursos?

Os módulos MiniGBIC, mais conhecidos como módulos SFP (Small form Fator Pluggable), são conversores de mídia A.hot pluggable.

Modelo

Tipo de mídia

Intervalo máximo (3)

Comprimento de onda (nanômetro)

Conector

MFEBX1 (1)

SMF (2)

20 km

Tx 1310 / Rx 1550

LC

MFEFX1

MMF

2 km

850

LC

MFELX1

SMF

10 km

1310

LC

MGBBX1 (1)

SMF (2)

20 km

Tx 1310 / Rx 1490

LC

MGBLX1 (1)

SMF

10 km

1310

LC

MGBLH1

SMF

40 km

1310

LC

MGBSX1

MMF

500 m

850/

LC

MGBT1

UTP Cat 5e

100 m

n/a

RJ45

(1) Disponível no segundo trimestre de 2009.

(2) Suporte apenas a fibra simplex (cadeia simples).

(3) As distâncias variarão em função do ambiente operacional e da instalação de fibras.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems