Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Problema

Muitos erros LCV na Saída 'show controller

Perdas contínuas de sincronização da interface

Mensagem de erro após habilitação de debug atm error

Erros CRC na interface ATM

Solução

Solução

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introduction

Às vezes, as interfaces ATM T3, assim como os roteadores PA-T3 no Cisco 7x00 ou NM-1A-T3 nos Cisco 3600 Series Routers, apresentam problemas de conectividade. Alguns dos sintomas causados por problemas de conectividade incluem:

- Violações de código de linha (LCVs)

- Violação bipolar

- Zeros excessivos

- Perdas contínuas de sincronização da interface

- Mensagens de erro

- Erros CRC na interface ATM

Este documento fornecerá uma descrição desses sintomas e estudará quando eles correspondem a um problema sensível de receptor ou atenuação e fornecerá uma solução alternativa.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento são baseadas nas versões de software e hardware abaixo.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Problema

Um problema sensível de atenuação ou receptor pode ser detectado em uma interface atm pelos sintomas listados na introdução. As seções a seguir explicam cada um desses sintomas.

Muitos erros LCV na Saída 'show controller

A saída do comando show controller pode relatar aumento de LCVs (Line Code Violation, violações de código de linha) e outras estatísticas de recursos em um adaptador de porta ATM DS-3 ou módulo de rede. Normalmente, os contadores de erros de LCV aumentam quando a interface apresenta uma incompatibilidade no tipo de codificação de linha. Entretanto, em casos raros, esse problema também pode ocorrer quando o roteador está conectado ao próximo dispositivo, utilizando um cabo curto (15 metros ou menos). A causa principal do problema é a unidade de interface de linha (LIU) usada nesses PAs que é extremamente sensível ao sinal transmitido pelo equipamento de extremidade oposta quando cabos muito curtos são usados. Com cabos curtos, o receptor do LIU pode estar saturado, resultando, assim, em LCVs.

A seguir estão alguns exemplos de como as saídas de CLI serão (dependendo do PA/NM que você estiver usando, a saída real pode variar um pouco)

Router#show controllers atm 1/0/0

ATM1/0/0: Port adaptor specific information

Hardware is DS3 (45Mbps) port adaptor

Framer is PMC PM7345 S/UNI-PDH, SAR is LSI ATMIZER II

Framing mode: DS3 C-bit ADM

No alarm detected

Facility statistics: current interval elapsed 796 seconds

lcv         fbe      ezd       pe         ppe     febe     hcse

----------------------------------------------------------------------

lcv: Line Code Violation

be: Framing Bit Error

ezd: Summed Excessive Zeros

PE: Parity Error

ppe: Path Parity Error

febe: Far-end Block Error

hcse: Rx Cell HCS Error

Router#show controller atm 3/0

Interface ATM3/0 is down<

Hardware is RS8234 ATM DS3

[output omitted]

Framer Chip Type PM7345

Framer Chip  ID 0x20

Framer State  RUNNING

Defect FRMR  OOF

Defect ADM OOCD

Loopback Mode  NONE

Clock Source  INTERNAL

DS3 Scrambling  ON

Framing DS3  C-bit direct mapping

TX cells 0

Last output  time 00:00:00

RX cells 1

RX bytes 53

Last input time  1w6d

Line  Code Violations (LCV) 25558650

DS3: F/M-bit  errors 401016

DS3: parity  errors 2744053

DS3: path parity  errors 1879710

DS3/E3: G.832  FEBE errors 3099127

T3/E3: excessive  zeros 25689720

uncorrectable  HEC errors 554

idle/unassigned  cells dropped 0

LCV  errored secs 392

DS3: F/M-bit  errored secs 392

DS3: parity  errored secs 389

DS3: path parity  errored secs 389

T3/E3: excessive  zeros errored secs 392

DS3/E3: G.832  FEBE errored secs 380

uncorrectable  HEC errored secs 67

LCV error-free  secs 0

DS3: F/M-bit  error-free secs 0

DS3: parity  error-free secs 3

DS3: path parity  error-free secs 3

T3/E3: excessive  zeros error-free secs 0

DS3/E3: G.832  FEBE error-free secs 12

uncorrectable  HEC error-free secs 325

LCV indica o número de erros de violação bipolar (BPV) ou erros excessivos (EXZ). As condições sob as quais estes erros aumentam variarão com a codificação da linha.

Violação bipolar:

- Alternate Mark Inversion (AMI) - Recebendo dois pulsos sucessivos da mesma polaridade.

- B3ZS ou HDB3 - Recebendo dois pulsos sucessivos de mesma polaridade, mas esses pulsos não fazem parte da substituição zero.

Zeros excessivos:

- AMI - Recebendo mais de 15 zeros contíguos.

- B3ZS - Recebimento de mais de sete zeros contíguos.

Consulte o seguinte documento para obter mais informações sobre erros de LCV:

Troubleshooting e Erros de Linha nas Interfaces ATM DS-3 e E3

Perdas contínuas de sincronização da interface

Execute o comando show log Mostra uma série de mensagens do enlace superior no console sem um enlace inferior correspondente? O ID de bug Cisco CSCdm84527 resolve esse problema. Normalmente, deve-se observar as seguintes mensagens de registro quando a interface não sincroniza:

Aug 11 02:54:46.243 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM2/0, changed state to  down

Aug 11 02:54:47.243 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface  ATM2/0,

changed state to down

Aug 11 02:54:57.003 UTC: %LINK-3-UPDOWN: Interface ATM2/0, changed state  to up

Aug 11 09:59:14.544 UTC: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface  ATM2/0,

changed state to up

Mensagem de erro após habilitação de debug atm error

As mensagens semelhantes à seguinte aparecerão quando os erros de atm de depuração forem ativados:

Aug 11 10:01:27.940 UTC: pmon_change 0x3E, cppm_change 0x53

pmon_change 0x3E - Performance    monitoring (pmon) reports line code violations,

parity errors, path parity problems,    and related errors.

cppm_change 0x53 - Cell    and PLCP performance monitoring (cppm) reports bit

interleaved parity (BIP) errors and framing errors.

Erros CRC na interface ATM

Este é um exemplo da saída para o comando show interfaces:

Router#show interfaces atm 4/0

ATM4/0 is up, line protocol is up

[output omitted]

Last clearing of "show interface" counters never

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops

Five minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

Five minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

144 packets input, 31480 bytes, 0    no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0    giants

13 input errors, 12 CRC, 0 frame,    0 overrun, 1 ignored, 0 abort

154 packets output, 4228 bytes, 0    underruns

0 output errors, 0 collisions, 1    interface resets, 0 restarts

Consulte o seguinte documento para obter mais informações sobre erros de CRC e como solucioná-los:

Manual de Troubleshooting de CRC para Interfaces ATM

Solução

O problema pode ser que o atenuante esteja provocando uma recepção sensível. Siga primeiramente os passos na seção de Troubleshooting e, em seguida, efetue os passos a seguir para resolver o problema de receptor sensível.

Solução

1. Reduza o nível de transmissão do dispositivo anexado ao módulo de rede T3. Muitos dispositivos possuem uma configuração LBO (Line Build Out) para esse fim.

2. Aumente o comprimento do cabo para reduzir a força do sinal e as taxas de extremidade. O comprimento exato requerido não pode ser calculado, mas um comprimento total de pelo menos 100 é recomendado.

3. Use um atenuador coaxial em linha de 75 ohms. Isso deveria reduzir ou eliminar os erros de LCV. A Cisco oferece um kit atenuador (ATTEN-KIT-PA=) que contém atenuadores de 3 dB, 6 dB, 10 dB, 15 dB e 20 dB com conectores BNC padrão. Este kit não está disponível por meio do RMA. Em vez disso, o cliente precisa solicitar o kit por meio do representante de conta ou do Atendimento ao Cliente.

4. Comece primeiro com o atenuador 3-dB e, em seguida, vá para o próximo atenuador de valor mais alto se os erros de LCV persistirem. Observe que os atenuadores são um requisito normal, dependendo das condições da linha e do equipamento da extremidade oposta envolvido.

Troubleshooting

Se a interface no roteador estiver configurada corretamente para todos os parâmetros de camada física e ainda assim relatar muitos erros de CRC e/ou LCV, é possível que a interface ATM tenha um receptor sensível.

Antes de decidir se o receptor pertinente é o problema, faça o seguinte:

- Verifique se o PA (ou NM) e o equipamento na extremidade oposta estão configurados corretamente para uso com cabo curto e se a temporização está definida corretamente. Se a rede fornecer a referência do relógio, ambas as extremidades deverão ser definidas como relógio de "linha". Caso contrário, uma extremidade deve ser definida como relógio interno (ou local) e a outra extremidade definida como relógio de linha.

- Verifique se os erros de CRC não são causados por erros de configuração ou descarte de modelagem de tráfego das células ATM no switch ATM.

As etapas a seguir são recomendadas para a solução de problemas:

1. Verifique todas as configurações de parâmetros da camada física, como enquadramento e embaralhamento.

2. Verifique a configuração de temporização em ambas as extremidades da conexão ATM.

3. Ative o erro de depuração atm e compare a saída coletada com o exemplo acima

4. Use o comando de diagnóstico de circuito de retorno e verifique o contador de erros CRC na interface ATM.

Se tiver erros de LCV e outros erros de camadas físicas, erros de CRC e debug atm error apresentar a saída acima, a causa principal mais provável refere-se ao receptor.

Informações Relacionadas

- Manual de Troubleshooting de CRC para Interfaces ATM

- Troubleshooting e Erros de Linha nas Interfaces ATM DS-3 e E3

- Suporte Técnico - Cisco Systems

- Ferramentas e Utilitários - Cisco Systems

- Mais informações ATM