Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Números de produto

Recursos

Suporte à plataforma

Informações Relacionadas

Introduction

A Placa de Interface WAN U ISDN de Interface de taxa básica (BRI, Basic Rate Interface) – versão 2 (WIC-1B-U-V2) já está disponível como uma substituição à placa WIC-1B-U Esgotada. A WIC é inserida em um módulo de rede de mídia misto ou diretamente no slot WIC no chassi Cisco 1700, 2600, 3600, 3700. A possibilidade de adicionar conectividade BRI por meio de uma WIC permite aos administradores maximizarem um espaço de slot importante ao mesmo tempo em que fornece opções de conectividade adicionais, como Ethernet, no mesmo módulo.

Para obter mais informações, consulte Noções Básicas sobre a PLaca de Interface WAN BRI (U) ISDN de 1 Porta

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Consulte a seção Suporte à Plataforma para obter mais detalhes.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Números de produto

Estes são os números de produto relacionados a este documento:

Produto

Descrição

Notas

WIC-1B-U-V2

BRI ISDN de 1 porta com NT1 integrado (interface U)

Substituição da WIC-1B-U

WIC-1B-U

BRI ISDN de 1 porta com NT1 integrado (interface U)

Esgotada - consulte Anúncio de Fim das Vendas da WIC-1B-U

WIC36-1B-U

BRI ISDN de 1 porta com NT1 integrado (interface U)

Fim do Ciclo de Vida/Fim das Vendas

Recursos

A tabela a seguir detalha os recursos da WIC36-1B-U e da WIC-1B-U.

WIC-1B-U-V2

WIC-1B-U

WIC36-1B-U

- Uma porta BRI ISDN (interface U, NT-1 interno)

- Conector RJ-45

- Suportado em 1700, 2600, 3600, 3700

- Não pode ser utilizado com Cisco séries 1600 ou 1750

- Não oferece suporte à troca sem reiniciar, mas não ocorrerá nenhum dano ao hardware se trocado ainda ligado.

- Pode entrar no slot W0 ou W1 dos módulos de rede 1E2W, 2E2W e 1E1R2W

- Suportado em NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W e NM-2W

- Não pode ser misturado no mesmo módulo de rede com uma WIC WIC36-1B-U. (A WIC36-1B-U pode ser utilizada em um módulo de rede diferente no mesmo sistema)

- A WIC fornece a informação de status NT-1 com o comando IOS show controller

- Uma porta BRI ISDN (interface U, NT-1 interno)

- Conector RJ-45

- Suportado em 1600, 2600, 3600

- Não pode ser utilizado com unidades base Cisco 1603 ou 1604

- Não oferece suporte à troca sem reiniciar, mas não ocorrerá nenhum dano ao hardware se trocado ainda ligado.

- Pode entrar no slot W0 ou W1 dos módulos de rede 1E2W, 2E2W e 1E1R2W

- Suportado em NM-1FE1R2W, NM-1FE2W, NM-2FE2W e NM-2W

- Não pode ser misturado no mesmo módulo de rede com uma WIC WIC36-1B-U. (A WIC36-1B-U pode ser utilizada em um módulo de rede diferente no mesmo sistema)

- A WIC fornece a informação de status NT-1 com o comando IOS show controller

- Uma porta BRI ISDN (interface U, com NT-1 interno)

- Conector RJ-45

- Não compatível com Cisco séries 1600, 1700, 2600 ou 3700

- Não oferece suporte à troca sem reiniciar, mas não ocorrerá nenhum dano ao hardware se trocado ainda ligado.

- Só pode entrar no slot "W1" dos módulos de rede 1E2W, 2E2W e 1E1R2W (fechados fisicamente).

- Máximo de um por placa NM-1E2W, NM-1E1R2W e NM-2E2W

- Não pode ser misturado no mesmo módulo de rede com uma WIC-1B-U. (A WIC-1B-U pode ser utilizada em um módulo de rede diferente no mesmo sistema)

- Data do Fim das Vendas 31 de Agosto de 1997

Para obter mais informações sobre os diagramas mostrados na tabela acima, consulte Conexão de Placas de Interface WAN BRI ISDN U de Alta Velocidade a uma Rede e Conexão de Placas de Interface WAN BRI ISDN ST de Alta Velocidade a uma Rede.

Suporte à plataforma

Platform

Cisco 1600(1)

Cisco 1700(2)

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3620, 3640 e 3640A

Cisco 3631

Cisco 3660

Cisco 2691, 3725, 3745

Módulo portador

Não exigido

Não exigido

interno

NM- 2W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Não exigido

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

interno

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

WIC-1B-U-V2

não suportado

Suportado primeiro em 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) e 12.3(1)

Suportado primeiro em 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) e 12.3(1)

Suportado primeiro em 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) e 12.3(1)

Suportado primeiro em 12.3(1)

Suportado primeiro em 12.0(25), 12.1(19), 12.2(16) e 12.3(1)

todas as versões do Cisco IOS

WIC-1B-U

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

Cisco IOS versões 11.2(4)XA, 11.2(5)P, todas 11.3, 11.3T e todas 12.x

não suportado

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

WIC36-1B-U

não suportado

não suportado

não suportado

Cisco IOS versões 11.x, 12.0, 12.0T, 12.1, 12.1T, 12.2. Não suportado em 12.2T

não suportado

não suportado

não suportado

(1) Suportado em Cisco1601(R), 1602(R) e 1605-R.

(2) Não suportado em Cisco1603, 1603-R, 1604, 1604-R e 1750.

Informações Relacionadas

- Acesse a página de suporte de tecnologia

- Suporte Técnico - Cisco Systems