Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Número de produto

Recursos

Suporte à plataforma

Configuração

Informações Relacionadas

Introduction

A placa de interface WAN de uma porta serial (WIC-1T) fornece conexões seriais a locais remotos ou dispositivos de rede serial de legado, como concentradores Synchronous Data Link Control (SDLC), sistemas de alarme e pacote por dispositivos SONET (POS).

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Número de produto

WIC-1T

Placa de interface WAN serial de uma porta

Recursos

- Uma porta serial.

- Usa o conector Cisco de 60 pinos "5 em 1". Esse conector é DB-60 em uma extremidade e pode ser V.35, RS-232, RS-449, X.21 ou EIE-530 na outra extremidade, dependendo das suas necessidades

- Usa o mesmo cabeamento das portas seriais Cisco 2500 e Cisco 7000.

- Não suporta troca recente, no entanto nenhum dano ocorrerá no hardware se ele for trocado enquanto a energia estiver ligada.

- Cada placa serial tem um LED, rotulado CONN para cada porta, que acende quando a porta serial está conectada. Quando a porta está no modo DTE (equipamento terminal de dados), o LED CONN indica que o DSR (Data Set Ready), o DCD (Data Carrier Detect) e o CTS (Clear To Send) foram detectados. Quando a porta está no modo DCE (equipamento de comunicação de dados), ela indica que o DTR (Data Terminal Ready) e o RTS (Request To Send) foram detectados.

Suporte à plataforma

Suporte a Cisco IOS® Software

Cisco 1600

Cisco 1700

Cisco 2600, 2600XM

Cisco 3600

Cisco 3631

Cisco 2691, 3725, 3745

Módulo portador

Não exigido

Não exigido

Interno

NM-2W

NM-1E2W, NM-1E1R2W, NM-2E2W

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Não exigido

Interno

NM-1FE2W, NM-1FE1R2W, NM-2FE2W, NM-2W

Suporte ao Software Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

Cisco IOS versões 12.2(13)T e superiores

Cisco IOS versões 12.2(13)T, 12.2(11)YT e superiores

Velocidade máxima de sincronização

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

2.048 Mbps

Velocidade máxima assíncrona

115.2 Kbps

115.2 Kbps

Not Supported

Not Supported

Not Supported

Not Supported

Bisync e Half Duplex

Cisco IOS versões 11.2(8)P e posteriores

todas as versões do Cisco IOS

todas as versões do Cisco IOS

Cisco IOS versões 11.2(4)XA, 11.3, 11.3T e todas 12.x

Cisco IOS versões 12.2(13)T e superiores

Cisco IOS versões 12.2(13)T, 12.2(11)YT e superiores

Observação: todos os parâmetros mencionados nesta tabela para os Cisco 1700 Series Routers também se aplicam aos Cisco 1800 Series Routers.

Configuração

Esta seção fornece um exemplo de configuração para a placa de interface WIC-1T.

Observação: não há parâmetros ou comandos de enquadramento, temporização ou linecode sendo usados aqui. A placa de interface WIC-1T não tem CSU/DSU integrada. Você precisa utilizar um CSU/DSU externo.

Configure a interface serial como faria com qualquer outra interface serial. Por exemplo,

maui-soho-01(config)#interface Serial 0

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#encapsulation ppp

maui-soho-01(config-if)#no shutdown

Se sua plataforma suportar assíncrono, use o comando physical-layer async para o modo assíncrono. Esse aplicativo é útil para conectar um modem externo ao roteador. Consulte o documento 2 Port Async/Sync WAN Interface Card (WIC-2A/S) para obter um exemplo.

Informações Relacionadas

- Placas de interface WAN de alta velocidade assíncrona e serial de uma e duas portas para roteadores de serviços integrados Cisco séries 1800, 2800 e 3800

- Terminais de Enlace de Sinalização da Cisco

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems