Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshoot

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece uma configuração de exemplo para configurar a comutação local de enlace de dados (DLSw) de SDLC (Synchronous Data Link Control) para Ethernet.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste documento.

Diagrama de Rede

Este documento utiliza a seguinte configuração de rede:

Configurações

Este documento utiliza as seguintes configurações:

- SDLC PU 2.0 para dispositivo de host conectado à Ethernet

- SDLC PU 2.1 para dispositivo de host conectado à Ethernet

SDLC PU 2.0 para dispositivo de host conectado à Ethernet

dlsw local

dlsw bridge-group 1

interface ethernet0

bridge-group 1

interface serial0

encapsulation sdlc

clock rate 9600

sdlc role primary

sdlc vmac 4000.3174.0000

sdlc address 01

sdlc xid 01 05d2006

sdlc partner 4000.0400.1111 01

sdlc dlsw 01

Notas de configuração

Para dispositivos conectados a SDLC, a comutação local DLSw pode ser usada para fornecer conectividade de Controle de Link Lógico 2 (LLC2 - Logical Link Control 2) a um dispositivo na Ethernet. O endereço do parceiro SDLC faz referência ao endereço MAC com o qual o 3174 deve estar em sessão. Nesta configuração, o endereço do parceiro SDLC é 4000.0400.1111 e está no formato Token Ring não canônico. O endereço MAC é trocado em bits para o formato canônico Ethernet 0200.2000.8888. Esse é o endereço MAC real do AS/400.

A identificação de troca (XID) configurada na interface serial é para fins de configuração de exemplo; o XID real configurado deve corresponder às definições do host. A taxa de clock é definida na interface serial do roteador, se o roteador for o dispositivo DCE (equipamento de terminação de circuito de dados) e se tiver o cabo apropriado conectado. O endereço SDLC mostrado nesta configuração é 01; o endereço SDLC real deve corresponder à definição do controlador??? para ele. O endereço MAC real usado é o endereço de Controle de Acesso ao Meio Virtual (VMAC - Virtual Media Access Control) SDLC combinado com o endereço SDLC. Nesta configuração de exemplo, o VMAC é 4000.3174.0000 e o endereço SDLC é inserido no último byte do VMAC para se tornar 4000.3174.0001. Quando ele é trocado em bits para Ethernet, torna-se 0200.8c2e.0080.

SDLC PU 2.1 para dispositivo de host conectado à Ethernet

dlsw local

dlsw bridge-group 1

interface ethernet0

bridge-group 1

interface serial0

encapsulation sdlc

clock rate 9600

sdlc role prim-xid-poll

sdlc vmac 4000.3174.0000

sdlc address 01

sdlc partner 4000.0400.1111 01

sdlc dlsw 01

Notas de configuração

Para um dispositivo de Unidade Física tipo 2.1 (PU 2.1), o XID não está configurado no roteador, nem é atendido pelo roteador. O roteador envia o XID ao dispositivo conectado ao SDLC e ele e o dispositivo de host são responsáveis pela negociação do XID. A configuração de um dispositivo PU 2.1 é semelhante, com duas diferenças: o comando SDLC XID não está configurado no roteador e o comando se torna sdlc prim-xid-poll. Com a função sdlc prim-xid-poll configurada no roteador, o dispositivo SDLC é interrogado com XIDs em vez de com Set Normal Response Modes (SNRMs).

Como alternativa, se a linha for multidrop e incluir dispositivos PU 2.0, você poderá executar o comando sdlc role primary e especificar xid-poll no comando sdlc address (por exemplo, sdlc address c1 xid-poll). Consulte DLSw para SDLC Multidrop com PU 2.1 e PU 2.0 para obter mais informações sobre como configurar uma interface SDLC.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Esta seção fornece informações que você pode utilizar para fazer troubleshooting de configuração.

Como isso é conhecido como circuito local DLSw e não é conhecido em uma nuvem IP, você deve emitir o comando show dlsw local-circuit. Quando a conexão é inicializada, o roteador envia um quadro SNRM ao controlador. O controlador deve responder com um quadro de confirmação não numerado (UA). Neste ponto, a saída do comando show dlsw reachability mostra o endereço VMAC do SDLC na acessibilidade local. Em seguida, um quadro de pesquisa de teste é enviado ao dispositivo host.

Após uma resposta final de teste do dispositivo de host, o cache de acessibilidade de dlsw do roteador terá encontrado cada endereço MAC tentando acessar uma sessão. O roteador agora envia o quadro de pesquisa XID para o host e deve receber um XID final do host. Em seguida, o roteador envia um modo balanceado assíncrono estendido (SABME) e deve receber um UA de volta. Agora, o circuito DLSw está conectado. Durante a pesquisa de teste e o período de negociação XID, o roteador envia continuamente quadros de recepção não pronto (RNR) para a controladora. Quando o XID final é recebido e está correto, o roteador envia o RR (receive ready, pronto para recebimento) ao controlador, indicando que a sessão está ativa e OK para enviar dados.

Se a saída do comando show dlsw local-circuit indicar um estado CKT_ESTABLISHED, a negociação XID não está sendo concluída com êxito, e o status XID e PU no dispositivo host deve ser examinado quanto à correção e à conectividade. Quando a saída do comando show dlsw reachability mostra o endereço MAC do dispositivo de host como PESQUISANDO, o roteador está enviando quadros de poll de teste para o dispositivo de host e não está recebendo resultados finais de teste. Todos os comandos show dlsw mostrarão o endereço MAC no formato Token Ring. Verifique se o endereço MAC do dispositivo host está conectado.

Informações Relacionadas

- Suporte de tecnologia

- Suporte de Produto

- Suporte Técnico - Cisco Systems