Contents

Introduction

Antes de Começar

Conventions

Prerequisites

Componentes Utilizados

Problema

Sintoma

Fatos

Solução(s)

Solução 1

Solução 2

Solução 3

Solução 4

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve a técnica para um roteador DLSw (Data Link Switching) enviando quadros Per VLAN Spanning Tree (PVST+) Bridge Protocol Data Unit (BPDU) para uma porta não tronco de um switch Ethernet.

Antes de Começar

Conventions

Para obter mais informações sobre convenções de documento, consulte as Convenções de dicas técnicas Cisco.

Prerequisites

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

Problema

Na topologia acima, a Ethernet 0 do Roteador A se conecta à porta 2/1 no Switch C. A Ethernet 0 do Roteador B se conecta à porta 3/1 no Switch D. A interface ethernet 0 dos roteadores A e B é configurada como uma porta não tronco. O DLSw está ativado na interface ethernet 0 dos roteadores A e B (o bridging transparente está ativado na interface ethernet 0 dos roteadores A e B.) Os roteadores A e B formam uma conexão de peer DLSw.

If port 2/1 of Switch C is misconfigured as a trunk port, Switch C regularly sends out PVST+ BPDU frames to Router A. Como o Roteador A não entende o PVST+, o Roteador A trata os quadros PVST+ BPDU como quadros multicast comuns. Assim, o roteador A envia os quadros BPDU ao roteador B por DLSw. De forma semelhante, o Roteador B não compreende o PVST+. Quando recebe quadros PVST+ BPDU do Roteador A, ele encaminha os quadros PVST+ BPDU para o Switch D. Quando o Switch D recebe os quadros PVST+ BPDU, ele detecta um problema (ou seja, o Switch D recebe quadros PVST+ BPDU em uma porta não tronco.) Como resultado, o Switch D desliga a porta e os logs %SPANTREE-2-RX_1QNONTRUNK: Mensagens de erro 1Q-BPDU recebidas em porta VLANs que não é tronco.

Sintoma

A Catalyst Ethernet Switch shuts down an ethernet Switch port. O Switch registra %SPANTREE-2-RX_1QNONTRUNK: Mensagens de erro 1Q-BPDU recebidas em porta VLANs que não é tronco.

Fatos

Um roteador executando DLSw se conecta à porta que foi fechada pelo Switch. O roteador envia BPDUs de PVST+. Como uma porta não-tronco não deve receber um PVST + BPDU, o Switch interrompe a porta de comutação.

Observação: esse problema ocorre somente em topologias Ethernet DLSw para Ethernet.

Solução(s)

A solução é localizar o switch mal configurado. As soluções para esse problema estão explicadas em detalhes abaixo.

Solução 1

Reveja o registro de controle de alterações. Find out if there are any Switches recently installed, Switches with configuration changes. Verifique se a configuração do Switch recentemente instalado está correta.

Solução 2

Use a ferramenta Simple Network Management Protocol (SNMP) para comparar as configurações de todos os switches. Procure por qualquer porta de troco recém-criada.

Solução 3

Execute as seguintes etapas:

1. Install an Ethernet hub on Switch D.

2. Conecte um farejador e o Roteador B no hub. Obtenha um farejador de rastreamento.

3. Procure quadros PVST+ BPDU cujo endereço MAC destino seja 0100.CCCC.CCCD. É fácil alcançar esse resultado usando um filtro de endereço MAC.

4. Na estrutura, determine o endereço MAC de origem.

5. Emite o no Roteador B, onde comando show DLSw reachability mac ?????? é o endereço. A saída do comando show informará o endereço IP do correspondente DLSw.

6. Faça Telnet para o roteador DLSw remoto. Emita o comando show bridge H.H.H. H.H.H é o endereço MAC origem dos quadros PVST+ BPDU sem bitswapping, para descobrir como o roteador aprende o endereço MAC.

Solução 4

Feche os correspondentes DLSw, um de cada vez, no roteador B. Você pode fazer isso removendo a instrução de peer remoto DLSw, fechando as interfaces WAN, desabilitando o DLSw em sites remotos ou alterando o roteamento do IP, o que torna o peer DLSw remoto inalcançável.

Informações Relacionadas

- Páginas de suporte DLSw (Data-Link Switching) e DLSw+ (Data-Link Switching Plus)

- Suporte Técnico - Cisco Systems