Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Fazer login no MVS

Determine se o TCP/IP está em execução

Opção 1—Usar o comando Display Ative (DA)

Opção 2—Exibir entrada de comando de um console TSO

Editar e navegar pelo perfil TCP/IP

Determine se o CHPID está online

Determine se os caminhos estão on-line

Determine se os dispositivos estão on-line

Variar CHPID Online ou Offline

Caminhos variados on-line ou off-line

Dispositivos variados on-line ou off-line

Verificar status do CIP

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento fornece orientação para uma configuração MVS (Multiple Virtual Storage, Armazenamento virtual múltiplo) e OS/390.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Fazer login no MVS

Siga estes passos para fazer login no MVS:

Na maioria dos casos, o prompt de login inicial é semelhante a:

IKJ56700A ENTER USERID - CEMVS1

1. Digite a ID de usuário que você está usando para esta sessão quando vir o prompt.

2. Digite apenas sua senha e pressione Return quando visualizar o painel de logon TSO/E (Time Sharing Option Extensions, Extensões de opção de compartilhamento de tempo) mostrado aqui:

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- TSO/E LOGON -----------------------------------

Enter LOGON parameters below:

Userid    ===> CEMVS1

Password  ===>

Procedure ===> IKJACCNT

Acct Nmbr ===>

Size      ===> 4096

Perform   ===>

Command   ===>

Enter an 'S' before each option desired below:

-Nomail         -Nonotice        -Reconnect        -OIDcard

PF1/PF13 ==> Help    PF3/PF15 ==> Logoff    PA1 ==> Attention    PA2 ==> Reshow

----------------------------------------------------------------------------------

Insira um ponto de interrogação (?) em qualquer campo de entrada para solicitar ajuda sensível ao contexto.

3. Selecione uma opção.

Para fazer uma seleção, digite o rótulo de referência de um painel após o prompt de comando ("Select Option ===>") e pressione Return.

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===>

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

Observação: as instruções neste documento são baseadas neste primeiro painel, que é o painel exibido na maioria das implementações.

Isso e os demais painéis TSO podem variar muito. No entanto, eles variam de uma loja para outra. Se você não encontrar opções semelhantes às listadas em Funções do PDF no painel mostrado na Etapa 3 do Login no MVS, procure uma opção no painel chamada PDF ou ISPF e selecione-a.

Observação: se as seleções de teclas da Função do Programa (PF) mostradas na parte inferior do painel na Etapa 3 do login no MVS não forem exibidas em seu painel, digite PFSHOW ON na linha de comando e pressione Return para ativá-las.

Para voltar a este primeiro painel depois de ter progredido para outros painéis, pressione F3 ou a tecla PF que corresponde a "End". Sempre que premir a tecla PF de terminação, volta um painel.

Determine se o TCP/IP está em execução

Siga estas etapas para determinar se o TCP/IP está em execução.

1. No primeiro painel, selecione a opção SDSF para acessar os painéis System Display and Search Facility (SDSF). Neste exemplo, selecione L2.

Observação: se sua loja não usa SDSF, pode haver uma opção para Interative Operator Facility (IOF). A implementação da IOF é semelhante à do SDSF.

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> L2

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

O painel de menus SDSF é a próxima tela exibida.

-------------------------------------------------------------------------------

V1R3M3 ------------------  SDSF PRIMARY OPTION MENU  --------------------------

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

Type an option or command and press Enter.

LOG       - Display the system log

DA        - Display active users of the system

I         - Display jobs in the JES2 input queue

O         - Display jobs in the JES2 output queue

H         - Display jobs in the JES2 held output queue

ST        - Display status of jobs in the JES2 queues

PR        - Display JES2 printers on this system

INIT      - Display JES2 initiators on this system

TUTOR     - Short course on SDSF (ISPF only)

END       - Exit SDSF

Licensed Materials - Property of IBM

5665-488 (C) Copyright IBM Corp. 1981, 1992. All rights reserved.

US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or

disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. Escolha uma destas opções para determinar se o TCP/IP está em execução:

- Opção 1—Usar o comando Display Ative (DA)

- Opção 2—Exibir entrada de comando de um console TSO

Opção 1—Usar o comando Display Ative (DA)

Você pode exibir os processos TCP/IP ativos para determinar se o TCP/IP está em execução. Siga estes passos:

1. Selecione DA para exibir usuários ativos do sistema.

2. Quando o painel DA for exibido, insira prefix tcpip* na linha de entrada de comando.

Isso filtra a lista para que ela exiba somente os processos TCP/IP. Se mais de uma pilha TCP/IP estiver em execução, várias entradas serão listadas. Se nenhuma entrada for exibida, isso pode indicar que o TCP/IP não está em execução. Não há nenhuma restrição na convenção de nomenclatura da pilha TCP, portanto ela pode ser executada com um nome diferente.

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF DA CPAC  PAGING    1  SIO    19  CPU  96%         LINE 1-1 (1)

COMMAND INPUT ===> prefix tcpip*                               SCROLL ===> PAGE

NP JOBNAME  STEPNAME PROCSTEP JOBID    OWNER    C POS DP PGN REAL PAGING    SIO

TCPIP    TCPIP    TCPIP    STC05793 ++++++++   NS  71   5  483   0.00   0.00

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Opção 2—Exibir entrada de comando de um console TSO

Você pode visualizar a saída do comando de um console TSO para determinar se o TCP/IP está em execução. Siga estes passos:

1. Selecione Log para exibir o arquivo de log do sistema (syslog).

Uma tela semelhante a esta é exibida:

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

N 0000000 CPAC     94342 12:59:21.24 STC05835 00000010  ITP050I NO NETWORKS INIT

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.67          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.69          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.71          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.76          00000001  IST314I  END

NC0000000 CPAC     94342 12:59:52.97 TSU05843 00000210  F TCPIP,DFLTAPPL,TSO

N 4040000 CPAC     94342 12:59:53.35 STC05793 00000010  MVPMVP079I MVP Default A

N 4000000 CPAC     94342 13:00:20.47 STC05849 00000010  ERB101I ZZ : REPORT AVAI

N 4040000 CPAC     94342 13:01:01.11          00000010  CSV210I LIBRARY LOOKASID

N 0200000 CPAC     94342 13:01:35.64 TSU05843 00000010  $HASP150 MILROY2  OUTGRP

N 0200000 CPAC     94342 13:01:50.54          00000010  $HASP160 PRT1     INACTI

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.26          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.36          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.49          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.53          00000001  IST314I  END

N 4000000 CPAC     94342 13:03:01.88          00000001  IST590I  CONNECTIN  ESTA

N 0000000 CPAC     94342 13:03:12.44 TSU05843 00000210  IEA630I  OPERATOR MILROY

NC0000000 CPAC     94342 13:03:15.24 MILROY2  00000210  F T,Q

NR0000000 CPAC     94342 13:03:16.04 TSU05843 00000010  IEE345I MODIFY   AUTHORI

N 4000000 CPAC     94342 13:03:28.44          00000010  IST380I  ERROR FOR ID =

0100000 CPAC     00.18.50 STC05659 @05 ITP904E ITPECHO: ENTER NEW PARMS, 'U' OR

8000000 CPAC     19.56.40          *04 DSI803A CNM01    REPLY INVALID. REPLY WIT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. Para visualizar as mensagens do sistema, pressione F11 ou a tecla PF para "Direita".

O syslog mantém um registro de todas as mensagens do sistema e saída de comando que vão para o console do operador. Se você não vir a linha lendo *** Parte inferior dos dados ***, digite M no prompt de entrada de comando e pressione a tecla PF para "Abaixo" (neste caso, F8).

3. Quando terminar, emita o comando /D A,L no prompt de entrada de comando. Você deve incluir a marca de barra anterior [/].

Esse comando exibe todos os trabalhos em execução no sistema MVS.

4. A tela syslog não é atualizada automaticamente; pressione a tecla PF para "Down" (neste caso, F8) até ver a saída do comando display.

A saída é semelhante a esta:

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

0210  D A,L

0010  IEE114I 13.04.13 94.342 ACTIVITY 884

0010   JOBS     M/S    TS USERS    SYSAS    INITS   ACTIVE/MAX VTAM     OAS

0010  00001    00016    00012      00018    00009    00012/00025       00000

0010   LLA      LLA      LLA      NSW  S  CNMNET   CNMNET   NET      NSW  S

0010   VLF      VLF      VLF      NSW  S  CNMPROC  CNMPROC  NETVIEW  NSW  S

0010   CNMPSSI  CNMPSSI  NETVIEW  NSW  S  APPC     APPC     APPC     NSW  S

0010   ASCH     ASCH     ASCH     NSW  S  JES2     JES2     IEFPROC  NSW  S

0010   TSO      TSO      STEP1    OWT  S  TPNSECHO TPNSECHO ITPECHO  OWT  S

0010   TPNSECHS TPNSECHS ITPECHO  OWT  S  TCPIP    TCPIP    TCPIP    NSW  S

0010   FTPSERVE FTPSERVE FTPSERVE NSW  S  TPNS2    T        GO       IN   S

0010   RMF      RMF      IEFPROC  NSW  S  RMFGAT   RMFGAT   IEFPROC  NSW  S

0010   ACCEPT   S1                IN   J

0010  CISCO02 OWT      LARRYP  OWT      LEP01   OWT      DSHIM   OWT

0010  VRAWAT  OWT      CISCO03 OWT      GLENN   OWT      CISCO06 OWT

0010  MILROY2 OWT      MURRAY1 OWT      CEMVS1  OWT      MURRAY2 OWT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Você pode ver que o TCP/IP está em execução nesta máquina.

O uso desse método para obter informações do sistema é semelhante ao estar no console do sistema. No entanto, com esse método, os comandos devem ser precedidos por uma barra (/) para que sejam refletidos no sistema. Além disso, a tela não é atualizada automaticamente com esse método.

Editar e navegar pelo perfil TCP/IP

Para editar o perfil TCP/IP, você deve saber estas informações:

- Qual é o nome do conjunto de dados do perfil TCP/IP?

- O conjunto de dados do perfil TCP/IP está catalogado? Em caso negativo, qual é o número de série do volume (VOLSER) do dispositivo de armazenamento de acesso direto (DASD) em que ele está?

- Você tem autoridade para modificar o perfil TCP/IP?

Com esse conhecimento, você pode seguir para estas instruções:

1. Selecione a opção 3 para ir para o painel Utilitários e selecione a opção 4 para ir para o painel Utilitário de lista do conjunto de dados.

O painel tem a seguinte aparência:

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- DATA SET LIST UTILITY -----------------------------

OPTION  ===>

blank - Display data set list *          P  - Print data set list

V     - Display VTOC information only    PV - Print VTOC information only

Enter one or both of the parameters below:

DSNAME LEVEL  ===>

VOLUME        ===>

INITIAL DISPLAY VIEW     ===> VOLUME   (VOLUME,SPACE,ATTRIB,TOTAL)

CONFIRM DELETE REQUEST   ===> YES      (YES or NO)

* The following line commands will be available when the list is displayed:

B - Browse data set      C - Catalog data set      F - Free unused space

E - Edit data set        U - Uncatalog data set    = - Repeat last command

D - Delete data set      P - Print data set

R - Rename data set      X - Print index listing

I - Data set information M - Display member list

S - Information (short)  Z - Compress data set     TSO cmd, CLIST or REXX exec

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

O nome do conjunto de dados que você recebe para o perfil TCP/IP é composto de qualificadores de nome do conjunto de dados separados por pontos (.). Considere os primeiros qualificadores como diretórios e o último qualificador como o nome do arquivo nesse diretório. Quando você insere um qualificador no prompt "DSName Level", todos os conjuntos de dados que começam com esse qualificador são exibidos. Consequentemente, se você digitar o nome do conjunto de dados inteiro, apenas um arquivo será exibido.

2. Insira os qualificadores de nome do conjunto de dados após o prompt DSName Level.

Se você inserir apenas "TCPIP" (o qualificador de nível mais alto), a saída será semelhante a esta:

-------------------------------------------------------------------------------

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH TCPIP ---------------- CHARS 'PROFILE' FOUND

COMMAND ===>                                                  SCROLL ===> PAGE

COMMAND      NAME                                      MESSAGE          VOLUME

-------------------------------------------------------------------------------

TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPERROR                                  CSCNCP

E        TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPIP                                     CSCCAT

TCPIP.V2R2M1.SEZACMAC                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZACMTX                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADBRM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADPIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIP                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.TELNETSE.TCPXLBIN                                 CSCCAT

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Observação: mostrado é uma lista de todos os nomes de conjuntos de dados que começam com o qualificador de alto nível "TCPIP". Para visualizar um perfil TCP/IP específico, coloque um B ou um E no campo Comando desta tela para selecionar o perfil.

- Se você digitar um B, poderá navegar pelo perfil TCP/IP, mas não poderá fazer nenhuma alteração.

- Se você digitar um E, poderá editar o perfil TCP/IP, desde que tenha autoridade para fazê-lo. Quaisquer alterações feitas no perfil TCP/IP serão salvas quando você pressionar a tecla PF correspondente a "Sair".

Se você acidentalmente fizer alterações que não deseja salvar, digite cancel após o prompt de comando.

Determine se o CHPID está online

Siga estas etapas para determinar se o identificador de caminho de canal (CHPID) está on-line.

1. Emita o comando D M=DEV(XXX) ( XXX é o número do dispositivo a ser verificado) no console do sistema.

A saída é semelhante a esta:

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. Localize o número CHPID em questão e localize a linha CHP Physically Online.

A saída Fisicamente Online do CHP mostra se o CHPID está online ou offline. Observe o "Y" neste exemplo.

Determine se os caminhos estão on-line

Para determinar se os caminhos estão on-line para um dispositivo específico, siga estas etapas:

1. Emita o comando D M=DEV(XXX) (XXX é o número do dispositivo a ser verificado) no console do sistema.

A saída é semelhante a esta:

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. Localize o número CHPID em questão e, em seguida, localize a linha Caminho Online.

A saída Path Online mostra se o caminho está online ou offline. Observe o Y neste exemplo.

Determine se os dispositivos estão on-line

Para determinar se um dispositivo está on-line, emita o comando D U,,,XXX,2 do console do sistema. (XXX refere-se ao primeiro dos dois dispositivos Common Link Access for Workstations [CLAW].)

A saída é semelhante a esta:

0210  D U,,,580,2

0010  IEE450I 12.50.16 UNIT STATUS 817

0010  UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE   UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE

0010  580  CTC  O                         581  CTC  O

A saída listada no campo Status é um destes itens:

Saída

Definição

O

On-line

OFF-LINE

Off-line

R

Alocado (alocado para um aplicativo do sistema, como o TCP/IP)

A-BSY

Ocupado Alocado (Alocado e em uso por um aplicativo do sistema como o TCP/IP)

Variar CHPID Online ou Offline

Para variar o CHPID on-line, emita o comando CF CHP(XX),ONLINE no console do sistema. (XX é o CHPID a ser variado online.) Aguarde a saída desse comando para garantir que ele seja concluído com êxito.

Para variar o CHPID off-line, emita o comando CF CHP(XX),OFFLINE da mesma maneira.

Caminhos variados on-line ou off-line

Para variar o caminho para um dispositivo on-line, emita o comando V PATH(XXX-YY,ZZ),ONLINE no console do sistema. (XXX é o primeiro dos dois dispositivos CLAW, YYY é o segundo dos dispositivos CLAW e ZZ é o caminho a ser variado on-line.) Aguarde a saída desse comando para garantir que ele seja concluído com êxito.

Para variar o caminho para um dispositivo off-line, emita o comando V PATH(XXX-YY,ZZ),OFFLINE da mesma maneira.

Dispositivos variados on-line ou off-line

Para variar os dispositivos on-line, emita o comando V XXX-YY,ONLINE no console do sistema. (XXX é o primeiro dos dois dispositivos CLAW e YYY é o segundo dos dispositivos CLAW.) Aguarde a saída desse comando para garantir que ele seja concluído com êxito.

Para variar os dispositivos off-line, emita o comando V XXX-YY,OFFLINE da mesma maneira.

Verificar status do CIP

Siga estas etapas para verificar o status do CIP (Channel Interface Processor Processador de Interface de Canal).

1. No primeiro painel, selecione a opção que o leva ao painel de comandos (6, neste exemplo).

-------------------------------------------------------------------------------

CISCO SYSTEMS INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> 6

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

O painel do TSO Command Processor é exibido em seguida.

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. Emita o comando netstat devlinks após o prompt "===>" e pressione Return.

O sistema exibe as informações de resposta diretamente na tela. Pressione Return sempre que "***" for exibido na tela.

Nota: "***" é equivalente a "—More—".

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

Device CIP1              Type: CLAW        Status: Ready

Queue size: 0            Address: 0580

Link CHIP1            Type: IP          Net number: 1

***

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

Esta saída fornece o status do dispositivo CLAW e outras informações pertinentes ao CIP.

Para obter mais informações sobre o comando netstat, consulte o documento Exemplo de saída do comando netstat.

Informações Relacionadas

- Suporte de tecnologia

- Suporte de Produto

- Suporte Técnico - Cisco Systems