Contents

Introduction

Adicionar VLANs adicionais após a instalação do HyperFlex

Configuração inicial

Processo de adição de VLAN

Após a adição de VLAN

Adicionar manualmente a VLAN sem um script

UCS Manager - Adicionar VLAN globalmente

UCS Manager - Adicionar VLAN ao modelo vNIC

VMware - Adicionar grupo de portas (VLAN) ao vSwitch

Problemas conhecidos

Introduction

Este documento descreve como adicionar VLANs adicionais, se necessário, após a instalação inicial do HyperFlex.

Estas são as etapas para adicionar mais VLANs:

1. Crie a VLAN no Unified Computing System Manager (UCS Manager).

2. Permita a VLAN nos modelos de vNIC do Unified Computing System (UCS).

3. Crie um grupo de portas/VLAN nos vSwitches.

Tudo isso pode ser obtido quando você executa o script post_install a partir do instalador do HyperFlex.

Adicionar VLANs adicionais após a instalação do HyperFlex

Adicione a VLAN 999 ao UCS e aos grupos de portas que correspondem a todos os servidores.

Configuração inicial

A VLAN 999 não existe no vSwitch da vm-network.

Ele também não existe nas VLANs no UCS Manager.

Ele também não existe no modelo vm-network.

Processo de adição de VLAN

Para adicionar VLANs adicionais após a instalação do HyperFlex, execute o comando post_install do HyperFlex Installer VM:

Note: Certifique-se de usar a mesma versão do instalador do cluster ao executar esta operação.

Note: Você não pode especificar um intervalo de VLANs. As VLANs são adicionadas uma de cada vez.

Sintaxe:

# post_install --cluster-ip

--vlan --ucsm-ip

--vc-url

--org

root@Cisco-HX-Installer-Appliance:~# post_install --cluster-ip 10.xx.xx.xx --vlan --ucsm-ip 10.xx.xx.xx --vc-url 10.xx.xx.xx --org HX-Cluster-DCN

Logging in to controller 10.xx.xx.xx

HX CVM root password:

Getting ESX hosts from HX cluster...

vCenter URL: 10.xx.xx.xx

Enter vCenter username (user@domain): administrator@vsphere.local

vCenter Password:

Found datacenter HX DC-Cluster

Found cluster HX-Cluster-DCN

UCSM Username: admin

UCSM Password:

Port Group Name to add (VLAN ID will be appended to the name): test

VLAN ID: (0-4096) 999

Adding VLAN 999 to FI

Adding VLAN 999 to vm-network-a VNIC template

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx    ---> There is a four node cluster in this example, so the VLAN is added to each server.

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Add additional VM network VLANs? (y/n)

Após a adição de VLAN

Depois que a(s) VLAN(s) adicional(is) for(em) adicionada(s), valide:

1. A VLAN 999 é adicionada em VLANs no UCS Manager:

2. A VLAN também é adicionada no modelo vm-network:

3. A VLAN está no vSwitch da rede vm:

Adicionar manualmente a VLAN sem um script

UCS Manager - Adicionar VLAN globalmente

1. No UCS Manager, escolha LAN > LAN Cloud > VLANs.

2. Execute uma destas ações:

1. No painel esquerdo, clique com o botão direito do mouse em VLANs e escolha Criar VLANs.

2. Ou, no painel direito, clique em Adicionar.

3. Insira esta informação:

- Nome/prefixo da VLAN: name-VLANID (por exemplo, vm-network-999)

- Nome da política multicast: HyperFlex

- IDs de VLAN: 999

4. Click OK.

UCS Manager - Adicionar VLAN ao modelo vNIC

1. No UCS Manager, escolha LAN > Políticas > raiz > Sub-organizações > HXClusterName > Modelos vNIC > vNIC Template vm-network-a.

2. No painel direito, clique em Modificar VLANs.

3. Encontre vm-network-999. Marque a caixa de seleção Select (Selecionar) e clique em OK.

VMware - Adicionar grupo de portas (VLAN) ao vSwitch

1. Escolha vCenter > Hosts e clusters > HX-Cluster > ESXi01 > Configurar > Rede > Switches virtuais.

2. Clique em Adicionar rede.

3. Escolha o grupo de portas da máquina virtual. Clique em Next.

4. Navegue até o switch padrão existente vswitch-hx-vm-network. Clique em OK e clique em Avançar.

5. Insira esta informação:

- Rótulo de rede: name-VLANID (por exemplo: vm-network-999)

- ID da VLAN: 999

6. Clique em Next.

7. Clique em Finish.

Problemas conhecidos

Nas versões 4.0(1a) e 4.0(1b) do HyperFlex há um problema conhecido ao executar o script pós_instalação com o sinalizador "—vlan" para adicionar apenas uma VLAN. Esse erro ocorre quando você tenta adicionar a VLAN ao modelo vNIC "vm-network-a".

Could not connect to UCSM. Please create VLAN manually.

Quando você verifica o UCS Manager, ele é adicionado com êxito à LAN Cloud. Ele também é adicionado com êxito a cada host ESXi.

A solução é adicionar a VLAN manualmente ao modelo vNIC "vm-network-a".

Mais informações estão disponíveis na ID de bug da Cisco CSCvn38018.