Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Descrição do problema

Perguntas que Você Deve Fazer à Telco

Troubleshoot

Saída de exemplo

Informações Relacionadas

Introduction

O Multilink Point-to-Point Protocol (MPPP) permite que você ative ambos os canais B juntos em uma conexão ISDN BRI. O MPPP fornece 128 k (2 x 64 kbps) de largura de banda entre os dispositivos finais ISDN. No entanto, em diversas instâncias, os roteadores podem conectar-se somente com um canal B, enquanto o outro canal B permanece ocioso. Este documento discute como resolver problemas em tais situações.

Observação: este procedimento é principalmente para conexão com um link BRI (ou seja, dois canais B). Se você usar o MPPP para agrupar dois ou mais BRIs (isto é, pelo menos três canais B), consulte Configuração do PPP Multilink com Várias Interfaces BRI.

Prerequisites

Requirements

Verifique se os roteadores podem conectar-se uns aos outros com um canal B. Este documento abrange apenas as falhas de conexão relacionadas ao canal adicional do multilink. Se você não conseguir fazer a conexão com um canal, consulte Fluxograma de Troubleshooting do ISDN BRI.

Não dê continuidade ao procedimento neste documento a menos que o primeiro canal se conecte com sucesso.

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Conceitos de configuração gerais de ISDN e de Roteamento de Discagem Sob Demanda (DDR, Dial-on-Demand Routing). Consulte a apresentação de treinamento em configuração básica de ISDN e DDR, disponível na Cisco Learning Connection para obter mais informações.

- Como debugar ISDN e PPP. Você deve ser capaz de determinar se o roteador disca, conecta-se na camada ISDN e negocia o PPP.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco IOS® Software Releases 12.1(2) e 12.2(2)T

A Cisco apresentou o comando dialer redial no Cisco IOS® Software Release 12.1(2). Posteriormente, a Cisco modificou o comando para incluir opções adicionais no Cisco IOS Software Release 12.2(2)T. Para obter mais informações sobre essa característica, consulte Melhorias da Rediscagem.

- Dois roteadores conectados a circuitos BRI ativos.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Descrição do problema

Um roteador ativa ambos os canais B no BRI em uma tentativa de se conectar ao peer ISDN. A conexão ao peer é bem-sucedida. Contudo, somente um canal B conecta-se com êxito. O PPP Multilink tenta ativar o canal B adicional, mas a chamada falha continuamente.

Este diagrama ilustra o fluxo de chamadas de uma chamada bem-sucedida:

Perguntas que Você Deve Fazer à Telco

Ao configurar o multilink e resolver seus problemas, faça as seguintes perguntas à telco do roteador CHAMADO:

1. Pergunta: É preciso discar um ou dois números para estabelecer conexão com ambos os canais B remotos?

Resposta:

Configure um único comando Um número:dialer string ou dialer map na interface física ou na interface do discador do roteador local, conforme apropriado. Consulte o Passo 4 para obter mais informações. Vá para a Pergunta 2.

No roteador local, configure um mapa de discador ou uma string de discador para cada número ISDN remoto do canal B. Consulte o Passo 4 para obter mais informações. Dois números:

2. Ambos os números do canal B são configurados em um grupo de busca?Pergunta:

Resposta:

Essa é a configuração esperada para os circuitos que precisam de apenas um número para se conectar a ambos os canais B. O grupo de busca se liga aos dois números do canal B (portanto, o lado QUE ESTÁ CHAMANDO precisa de apenas um número para efetuar a chamada). Depois que o primeiro canal B se conectar, o roteador DE CHAMADA disca outra vez o mesmo número. O switch na extremidade remota mais próxima ao roteador CHAMADO reconhece que o primeiro canal B está ocupado e transfere a chamada para o segundo canal B, tornando possível a formação de grupos. Sim:

Peça para a Telco configurar ambos os números de canais B em um grupo de busca e transferir automaticamente uma chamada para o segundo número quando o primeiro estiver ocupado. Se a telco não configurar o grupo de busca, configure o comando No:dialer redial ou isdn fast-rollver delay, conforme explicado no Passo 5 da seção Troubleshooting.

Troubleshoot

Observação: antes de usar este procedimento, verifique se os roteadores estão conectados um ao outro com um canal B. Se você não conseguir estabelecer a conexão com um canal, consulte Fluxograma de Troubleshooting do ISDN BRI.

1. Ative estes comandos de debugação: depurar discador, depurar isdn q931 e depurar negociação de ppp.

2. Inicie o tráfego destinado ao dispositivo remoto. Certifique-se de que haja tráfego suficiente para iniciar a chamada adicional.

Dica: você pode usar o utilitário ping estendido para variar o tamanho do datagrama/pacote e o número de pings. Consulte Uso dos Comandos Extended ping e Extended traceroute para obter mais informações sobre como usar pings estendidos.

3. Verifique se o roteador tenta fazer a segunda chamada. As debugações aparecem da seguinte forma:

*Mar  1 01:30:55.295: BRI3/0 DDR: rotor dialout [priority]

!--- Use BRI 3/0 to dial out.

*Mar  1 01:30:55.295: BRI3/0 DDR: Dialing cause ip

(s=10.1.1.1, d=172.22.53.201)

!--- DDR dialing cause is a ping to the remote router.

*Mar  1 01:30:55.295: BRI3/0 DDR: Attempting to dial 5558888

!--- Dial the remote number.

*Mar  1 01:30:55.295: ISDN BR3/0: TX ->  SETUP pd = 8  callref = 0x07

*Mar  1 01:30:55.299:         Bearer Capability i = 0x8890218F

*Mar  1 01:30:55.299:         Channel ID i = 0x83

*Mar  1 01:30:55.299:         Keypad Facility i = '5558888'

4. O roteador tenta realizar a segunda chamada?

- Sim: Vá para o Passo 5.

- A implicação é que o roteador não está configurado corretamente para PPP Multilink. Configure estes comandos: No:

Comando

Descrição

ppp multilink

Configure o comando PPP multilink (em ambos os roteadores) na interface física e na interface do discador (se você usar perfis do discador).
Observação: se você adicionar este comando, desconecte todas as conexões existentes e reconecte-se para os novos parâmetros multilink que deseja aplicar. A negociação de multilink ocorre durante a configuração da chamada. Consequentemente, nenhuma alteração no multilink será implementada em conexões que completaram a negociação de LCP.

dialer load-threshold 5 outbound

Carga da interface (1 a 255) além da qual o discador iniciará outra chamada ao destino. A largura de banda é um índice de 255, onde 255 corresponde a 100% da largura de banda disponível. Nesse exemplo, o canal adicional será ativado quando a carga de saída do link for 5/255 ou 2%. Altere esse valor com base em suas necessidades.
Dica: os usuários às vezes configuram o comando dialer load-threshold 1 para usar todos os canais B imediatamente para cada chamada. A teoria por trás dessa configuração é que se todos os canais B forem ativados ao mesmo tempo e cada chamada usar todo o canal ISDN, a chamada deverá ter uma duração menor, pois será preciso menos tempo para transferir os dados do usuário.
Apesar de essa teoria ser legítima, na prática, a Cisco recomenda que você nunca configure seu valor de limite de carga do discador para menos de 3. Se você configurar esse valor para menos de 3, vários canais ISDN serão ativados de uma vez, o que acarretará uma contenção entre ambos os canais e uma falha na conexão com qualquer um deles.

dialer map ip address name name number ou dialer string number

Configure um dialer map (ou dialer string) para cada número ISDN do canal B remoto. O endereço IP e o nome de ambos deverão ser os mesmos. Apenas o número ISDN deverá ser diferente. Exemplo:
dialer map ip 192.168.1.1 name asc001 13305551111

dialer map ip 192.168.1.1 name asc001 13305551112
or
dialer string 13305551111

dialer string 13305551112

Observação: se a Telco informar que você só precisa discar um número, você precisará de apenas um mapa de discador ou uma instrução de string de discador.

Para obter mais informações sobre as opções de configuração de PPP Multilink, consulte PPP Multilink para DDR - Configuração Básica e Verificação.

5. Configure um destes comandos na interface física ou na interface do discador:

- dialer redial interval 5 attempts 3 — O intervalo entre tentativas de discagem é de cinco segundos para um máximo de três tentativas.

Esse intervalo permite que a chamada antiga seja completamente encerrada antes de uma tentativa de rediscagem.

- isdn fast-rollover-delay 5 — Defina o atraso de rollover em 5 segundos.

Conceda esse atraso para permitir que a chamada antiga seja completamente encerrada antes de uma nova tentativa de chamada. Esse comando é necessário em alguns switches ISDN, pois a nova tentativa de chamada pode ocorrer antes que a chamada antiga seja completamente encerrada. Isso faz a segunda chamada falhar.

Saída de exemplo

Esta seção exibe um exemplo de configuração e de saída de debugação para uma chamada bem-sucedida e uma malsucedida. Use esta seção como referência para verificar se as depurações que você observa correspondem àquelas mostradas aqui:

interface BRI1/0

ip address 192.168.1.111 255.255.255.0

encapsulation ppp

dialer map ip 192.168.1.1 name asc001 13305551111

dialer map ip 192.168.1.1 name asc001 13305551112

!--- Notice that the dialer map statements are identical except for !--- the phone numbers to dial. !--- The numbers correspond to the ISDN numbers of the remote BRI. !--- This router will use the first dialer map, then the second dialer map.

dialer load-threshold 1 either

!--- Set the load-threshold to the required value and direction dialer-group 1.

isdn switch-type basic-ni

isdn spid1 25255588880101 5558888

isdn spid2 25255588890101 5558889

isdn fast-rollover-delay 5

!--- Rollover delay is set to 5 seconds.

ppp authentication chap pap callin

ppp multilink

!--- Enable multilink on the interface.

Ative os comandos debug isdn q931 e debug ppp negotiation e inicie um ping para o endereço IP remoto final.

asc011#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:

Aug 24 16:30:35.651 est: ISDN BR1/0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x3B

Aug 24 16:30:35.655 EST: Bearer Capability i = 0x8890218F

Aug 24 16:30:35.655 EST: Channel ID i = 0x83

Aug 24 16:30:35.659 EST: Keypad Facility i = '13305551111'

!--- Calling out with the number specified in the first dialer map.

Aug 24 16:30:35.896 EST: ISDN BR1/0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0xBB

Aug 24 16:30:35.896 EST: Channel ID i = 0x89

Aug 24 16:30:35.900 EST: Locking Shift to Codeset 5

Aug 24 16:30:35.900 EST: Codeset 5 IE 0x2A i = 0x80880B,'13305551111',

0x800109800114800114800114..

Aug 24 16:30:38.877 EST: ISDN BR1/0: RX <- ALERTING pd = 8 callref = 0xBB

Aug 24 16:30:38.881 EST: Signal i = 0x01 - Ring back tone on

Aug 24 16:30:38.929 EST: ISDN BR1/0: RX <- CONNECT pd = 8 callref =0xBB

Aug 24 16:30:38.929 EST: Signal i = 0x3F - Tones off

Aug 24 16:30:38.937 EST: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:1, changed state to up

Aug 24 16:30:38.941 EST: BR1/0:1 PPP: Treating connection as a callout

Aug 24 16:30:38.945 EST: BR1/0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

[0 sess , 0 load]

Aug 24 16:30:38.945 EST: BR1/0:1 PPP: No remote authentication for call-out

Aug 24 16:30:38.945 EST: BR1/0:1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 5 len 23

Aug 24 16:30:38.945 EST: BR1/0:1 LCP: MagicNumber 0x55EE5FC7 (0x050655EE5FC7)

Aug 24 16:30:38.945 EST: BR1/0:1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

Aug 24 16:30:38.949 EST: BR1/0:1 LCP: EndpointDisc 1 Local

(0x130901617363303131)

Aug 24 16:30:38.949 EST: ISDN BR1/0: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x3B

...

!--- Output omitted.

...

Aug 24 16:30:39.009 EST: BR1/0:1 LCP: I CONFACK [ACKsent] id 5 Len 23

Aug 24 16:30:39.009 EST: BR1/0:1 LCP: MagicNumber 0x55EE5FC7(0x050655EE5FC7)

Aug 24 16:30:39.009 EST: BR1/0:1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

Aug 24 16:30:39.009 EST: BR1/0:1 LCP: EndpointDisc 1 Local

(0x130901617363303131)

Aug 24 16:30:39.013 EST: BR1/0:1 LCP: State is Open

Aug 24 16:30:39.013 EST: BR1/0:1 PPP:Phase is AUTHENTICATING, by the peer

[0 sess, 0 load]

Aug 24 16:30:39.057 EST: BR1/0:1 CHAP: I CHALLENGE id 151 Len 27 from "asc001"

Aug 24 16:30:39.061 EST: BR1/0:1 CHAP: O RESPONSE id 151 Len 27 from "asc011"

Aug 24 16:30:39.109 EST: BR1/0:1 CHAP: I SUCCESS id 151 Len 4

!--- Authentication is successful.

Aug 24 16:30:39.109 EST: BR1/0:1 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 0 load]

Aug 24 16:30:39.113 EST: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 0 load]

Aug 24 16:30:39.121 EST: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1,

changed state to up

Aug 24 16:30:39.121 EST: Vi1 PPP: Treating connection as a callout

Aug 24 16:30:39.121 EST: Vi1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open [0sess, 0load]

Aug 24 16:30:39.125 EST: Vi1 PPP: No remote authentication for call-out

Aug 24 16:30:39.125 EST: Vi1 LCP: O CONFREQ [Closed] id 1 Len 23

Aug 24 16:30:39.125 EST: Vi1 LCP: MagicNumber 0x55EE6079(0x050655EE6079)

Aug 24 16:30:39.125 EST: Vi1 LCP: MRRU 1524 (0x110405F4)

Aug 24 16:30:39.125 EST: Vi1 LCP: EndpointDisc 1 Local (0x130901617363303131)

Aug 24 16:30:39.129 EST: Vi1 PPP: Phase is UP [0 sess, 0 load]

Aug 24 16:30:39.129 EST: Vi1 IPCP: O CONFREQ [Closed] id 1 Len 10

Aug 24 16:30:39.129 EST: Vi1 IPCP: Address 192.168.1.111(0x0306C0A8016F)

Aug 24 16:30:39.137 EST: Vi1 IPCP: I CONFREQ [REQsent] id 1 Len 10

Aug 24 16:30:39.137 EST: Vi1 IPCP: Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Aug 24 16:30:39.137 EST: Vi1 IPCP: O CONFACK [REQsent] id 1 Len 10

Aug 24 16:30:39.137 EST: Vi1 IPCP: Address 192.168.1.1 (0x0306C0A80101)

Aug 24 16:30:39.177 EST: Vi1 IPCP: I CONFACK [ACKsent] id 1 Len 10

Aug 24 16:30:39.177 EST: Vi1 IPCP: Address 192.168.1.111 (0x0306C0A8016F)

Aug 24 16:30:39.181 EST: Vi1 IPCP: State is Open

Aug 24 16:30:39.185 EST: BR1/0 IPCP: Install route to 192.168.1.1

!--- First call is successful. We will now initiate the additional call.

Aug 24 16:30:39.754 EST: ISDN BR1/0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x3C

Aug 24 16:30:39.754 EST: Bearer Capability i = 0x8890218F

Aug 24 16:30:39.758 EST: Channel ID i = 0x83

Aug 24 16:30:39.762 EST: Keypad Facility i = '13305551111'

!--- We once again dial out with the first dialer map (the expected behavior). !--- This call fails and router rolls over to use the second dialer map.

Aug 24 16:30:39.995 EST: ISDN BR1/0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0xBC

Aug 24 16:30:39.995 EST: Channel ID i = 0x8A

Aug 24 16:30:39.999 EST: Locking Shift to Codeset 5

Aug 24 16:30:39.999 EST: Codeset 5 IE 0x2A i =

0x80880B,'13305551111',0x800109800114800114800114

Aug 24 16:30:40.111 EST: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI1/0:1,

changed state to up

Aug 24 16:30:40.131 EST: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Virtual-Access1, changed state to up

Aug 24 16:30:41.209 EST: BR1/0:1 LCP: I ECHOREQ [Open] id 1 Len 12 magic 0x8EFDDF16

Aug 24 16:30:41.209 EST: BR1/0:1 LCP: O ECHOREP [Open] id 1 Len 12 magic 0x55EE5FC7

Aug 24 16:30:42.779 EST: ISDN BR1/0: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0xBC

Aug 24 16:30:42.783 EST: Cause i = 0x8291 - User busy

Aug 24 16:30:42.783 EST: Signal i = 0x04 - Busy tone on

!--- The call fails. The remote switch sends a message that the B-channel is busy. !--- Upon receipt of this disconnect, the router dials the second dialer map. !--- If you do not receive this Disconnect within a certain timeframe, the router !--- does not attempt another call. The dialer redial or isdn fast-rollover !--- commands can fix this issue.

Aug 24 16:30:42.795 EST: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI1/0:1 is now connected to

13305551111 asc001

Aug 24 16:30:42.807 EST: ISDN BR1/0: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x3C

Aug 24 16:30:42.831 EST: ISDN BR1/0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x3D

Aug 24 16:30:42.835 EST: Bearer Capability i = 0x8890218F

Aug 24 16:30:42.835 EST: Channel ID i = 0x83

Aug 24 16:30:42.839 EST: Keypad Facility i = '13305551112'

!--- Dial with the second dialer map.

Aug 24 16:30:42.927 EST: ISDN BR1/0: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0xBC

Aug 24 16:30:42.931 EST: Signal i = 0x3F - Tones off

Aug 24 16:30:43.096 EST: ISDN BR1/0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0xBD

Aug 24 16:30:43.096 EST: Channel ID i = 0x8A

Aug 24 16:30:43.100 EST: Locking Shift to Codeset 5 asc011#

Aug 24 16:30:43.100 EST: Codeset 5 IE 0x2A i = 0x80880B, '13305551112'

,0x800109800114800114800114

Aug 24 16:30:46.329 EST: ISDN BR1/0: RX <- ALERTING pd = 8 callref = 0xBD

Aug 24 16:30:46.329 EST: Signal i = 0x01 - Ring back tone on

Aug 24 16:30:46.361 EST: ISDN BR1/0: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0xBD

Aug 24 16:30:46.361 EST: Signal i = 0x3F - Tones off

Aug 24 16:30:46.373 EST: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:2, changed state to up

Aug 24 16:30:46.373 EST: BR1/0:2 PPP: Treating connection as a callout

...

!--- Output omitted.

...

Aug 24 16:30:46.445 EST: BR1/0:2 LCP: State is Open

Aug 24 16:30:46.445 EST: BR1/0:2 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer

[0 sess, 1 load]

Aug 24 16:30:46.489 EST: BR1/0:2 CHAP: I CHALLENGE id 31 Len 27 from "asc001"

Aug 24 16:30:46.493 EST: BR1/0:2 CHAP: O RESPONSE id 31 Len 27 from "asc011"

Aug 24 16:30:46.542 EST: BR1/0:2 CHAP: I SUCCESS id 31 Len 4

Aug 24 16:30:46.542 EST: BR1/0:2 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

Aug 24 16:30:46.546 EST: BR1/0:2 MLP: asc001, multilink up

Aug 24 16:30:47.343 EST: BR1/0:1 LCP: I ECHOREP [Open] id 1 Len 12 magic

0x8EFDDF16

Aug 24 16:30:47.343 EST: BR1/0:1 LCP: Received id 1, sent id 1, line up

Aug 24 16:30:47.343 EST: BR1/0:2 LCP: I ECHOREP [Open] id 1 Len 12 magic

0x8EFDFC22

Aug 24 16:30:47.347 EST: BR1/0:2 LCP: Received id 1, sent id 1, line up

Aug 24 16:30:47.543 EST: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface BRI1/0:2,

changed state to up

!--- The 2 B-channel Call connects.

asc011#

Use o comando show isdn active para verificar a conexão. Observe o número chamado de cada chamada de saída.

--------------------------------------------------------------------------------

ISDN ACTIVE CALLS

--------------------------------------------------------------------------------

Call   Calling   Called  Remote  Seconds  Seconds   Seconds  Charges

Type    Number   Number  Name     Used    Left      Idle     Units/Currency

--------------------------------------------------------------------------------

Out         +3305551111 asc001         55 Unavail    0         0

Out         +3305551112 asc001         48 Unavail    0         0

-------------------------------------------------------------------------------

Este exemplo mostra uma chamada com FALHA. Algumas saídas irrelevantes são omitidas.

asc008#ping 192.168.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:

Aug 21 09:33:17.627 EST: BR1/0 DDR: Dialing cause ip (s=192.168.1.108,d=192.168.1.1)

Aug 21 09:33:17.627 EST: BR1/0 DDR: Attempting to dial 13305551111

Aug 21 09:33:17.635 EST: ISDN BR1/0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x0C

Aug 21 09:33:17.639 EST: Bearer Capability i = 0x8890

Aug 21 09:33:17.639 EST: Channel ID i = 0x83

Aug 21 09:33:17.639 EST: Keypad Facility i = '13305551111'

!--- Calling out with the number specified in the first dialer map.

Aug 21 09:33:18.184 EST: ISDN BR1/0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0x8C

Aug 21 09:33:18.184 EST: Channel ID i = 0x89.

Aug 21 09:33:20.532 EST: ISDN BR1/0: RX <- ALERTING pd = 8 callref =0x8C

Aug 21 09:33:20.536 EST: Signal i = 0x01 - Ring back tone on

Aug 21 09:33:20.564 EST: ISDN BR1/0: RX <- CONNECT pd = 8 callref =0x8C

Aug 21 09:33:20.568 EST: Signal i = 0x3F - Tones off

Aug 21 09:33:20.572 EST: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI1/0:1, changed state to up

Aug 21 09:33:20.576 EST: BR1/0:1 PPP: Treating connection as a callout

Aug 21 09:33:20.580 EST: BR1/0:1 PPP: Phase is ESTABLISHING, Active Open

[0 sess, 1 load]

...

! --Output omitted.

...

Aug 21 09:33:20.660 EST: BR1/0:1 LCP: State is Open

Aug 21 09:33:20.660 EST: BR1/0:1 PPP: Phase is AUTHENTICATING, by the peer

[0 sess, 1 load]

Aug 21 09:33:20.720 EST: BR1/0:1 CHAP: I CHALLENGE id 127 Len 27 from "asc001"

Aug 21 09:33:20.720 EST: BR1/0:1 CHAP: O RESPONSE id 127 Len 27 from "asc008"

Aug 21 09:33:20.784 EST: BR1/0:1 CHAP: I SUCCESS id 127 Len 4

!--- Authentication is successful.

Aug 21 09:33:20.784 EST: BR1/0:1 PPP: Phase is VIRTUALIZED [0 sess, 1 load]

Aug 21 09:33:20.784 EST: Vi1 PPP: Phase is DOWN, Setup [0 sess, 1 load]

Aug 21 09:33:20.792 EST: %LINK-3-UPDOWN: Interface Virtual-Access1,

changed state to up

...

!--- Output omitted.

...

Aug 21 09:33:20.864 EST: Vi1 IPCP: Address 192.168.1.108(0x0306C0A8016C)

Aug 21 09:33:20.864 EST: Vi1 IPCP: State is Open

Aug 21 09:33:20.868 EST: Vi1 DDR: dialer protocol up

Aug 21 09:33:20.868 EST: BR1/0 IPCP: Install route to 192.168.1.1

Aug 21 09:33:21.089 EST: BR1/0 DDR: Attempting to dial 13305551111

Aug 21 09:33:21.093 EST: ISDN BR1/0: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x0D

Aug 21 09:33:21.097 EST: Bearer Capability i = 0x8890

Aug 21 09:33:21.097 EST: Channel ID i = 0x83

Aug 21 09:33:21.101 EST: Keypad Facility i = '13305551111'

!--- The second call is dialed out with the first dialer map. !--- The first B-channel on the remote BRI is in use. You must receive a !--- Disconnect(cause code:busy).

Aug 21 09:33:21.581 EST: ISDN BR1/0: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref =0x8D

Aug 21 09:33:21.581 EST: Channel ID i = 0x8A

Aug 21 09:33:21.786 EST: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on

InterfaceBRI1/0:1, changed state to up

Aug 21 09:33:21.802 EST: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface

Virtual -Access1, changed state to up

Aug 21 09:33:23.577 EST: ISDN BR1/0: RX <- PROGRESS pd = 8 callref = 0x8D

Aug 21 09:33:23.577 EST: Cause i = 0x8491 - User busy

Aug 21 09:33:23.581 EST: Progress Ind i = 0x8488 - In-band info or appropriate

now available

!--- In this case, the "Rx <- PROGRESS" is returned, the CALLED !--- router does not even try to call out on the second number because the router !--- assumes the call is in progress. You must receive a DISCONNECT for the router !--- to dial the second number.

Aug 21 09:33:26.578 EST: %ISDN-6-CONNECT: Interface BRI1/0:1 is now

connected to 13305551111 asc001

Aug 21 09:33:51.091 EST: BRI1/0: wait for isdn carrier timeout, call  nbid=0x8010

Aug 21 09:33:51.091 EST: BR1/0 DDR: Attempting to dial 13305551112

Aug 21 09:33:51.099 EST: ISDN BR1/0: TX -> DISCONNECT pd = 8 callref = 0x0D

Aug 21 09:33:51.103 EST: Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

Aug 21 09:33:51.147 EST: ISDN BR1/0: RX <- RELEASE pd = 8 callref = 0x8D

Aug 21 09:33:51.155 EST: ISDN BR1/0: TX -> RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x0Di

!--- No CONNECT follows the PROGRESS, and so the ISDN carrier times out. !--- Interestingly the ISDN dialer calls out, but the IOS !--- disconnects the same (due to the expiry of certain dialer timers).

Use o comando show isdn active para verificar a conexão. Observe que apenas uma conexão está ativa.

--------------------------------------------------------------------------------

ISDN ACTIVE CALLS

--------------------------------------------------------------------------------

Call     Calling    Called    Remote    Seconds    Seconds  Seconds    Charges

Type     Number     Number     Name       Used      Left       Idle

Units/Currency

--------------------------------------------------------------------------------

Out             +3305551111  asc001       25       Unavail      0         0

--------------------------------------------------------------------------------

Informações Relacionadas

- PPP multilink para chamada DDR - Configuração e verificação básicas

- Fluxograma de Troubleshooting de ISDN BRI

- Troubleshooting do ISDN BRI Layer 3 usando o Comando debug isdn q931

- Como acelerar a adição de canais B de ISDN a um pacote de PPP multilink

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems