Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Conventions

Configurar para o acesso do console no servidor Sun

Adaptadores e cabos

Configuração do servidor Comm

Informações Relacionadas

Introduction

Os Servidores de Acesso Cisco são geralmente configurados como servidores comm para acesso de console a uma estação de trabalho Sun. Essas configurações se referem ao servidor de acesso como um servidor comm, servidor de terminal ou servidor de console. A configuração para o servidor comm para conexão com o dispositivo Sun é semelhante à configuração do servidor comm para acesso do console aos Cisco routers. Consulte Configuração de um Servidor Terminal/Comm para obter mais informações sobre a configuração de um servidor comm.

Aviso: Antes de conectar o servidor comm à estação de trabalho Sun, certifique-se de ler e entender as implicações no Caractere de Interrupção do Servidor de Terminal nos Servidores de Acesso Cisco. Este alerta de campo avisa que as estações de trabalho Sun podem entrar no modo de manutenção ou reinicializar se o servidor de console for recarregado. Você deve resolver os problemas neste field notice antes de continuar.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se você estiver trabalhando em uma rede ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando antes de utilizá-lo.

Conventions

For more information on document conventions, refer to the Cisco Technical Tips Conventions.

Configurar para o acesso do console no servidor Sun

Quando você conectar à porta console de um servidor Sun:

- Habilite e configure corretamente a interface serial (série A ou B no Sun) para acesso ao console. Use um utilitário como a Admintool para verificar o estado da interface serial. Consulte Unix System Administrator Resources para obter mais informações sobre como ativar e configurar as estações de trabalho Sun da interface serial.

- Não conecte um teclado à estação de trabalho Sun. As máquinas Sun procuram o teclado durante a ligação inicial. Se o teclado estiver conectado, o servidor suporá que a console seja o teclado e o monitor localmente conectados. Se ele não detectar um teclado, redirecionará a entrada e a saída do console para a porta serial A.

Aviso: não desconecte o teclado quando o servidor for inicializado. Isso causa o travamento da console. Se a console travar, certifique-se de que o servidor consiga realizar uma inicialização automática sem intervenção e uma reinicialização com o teclado desconectado. Consulte o site da Sun para obter informações sobre a inicialização automática.

- Configure a velocidade da porta serial Sun, os bits de dados, a paridade e os bits de parada para 9600-8-N-1 (configuração padrão) ou faça a correspondência das definições configuradas no servidor comm (se forem diferentes).

- Certifique-se de que é possível se conectar ao console do Sun usando um terminal burro ou PC antes de conectar o Sun ao servidor de console Cisco. Verifique esta conexão para ajudar a isolar e resolver problemas relacionados ao Sun antes de conectar ao servidor de console. Consulte o documento Documento Como:do console serial para obter mais informações sobre o uso de um terminal burro ou PC para acesso ao console.

Adaptadores e cabos

Obtenha ou faça um adaptador RJ-45 para B-25 para se conectar ao Sun. O adaptador permite que você conecte o Cisco Access Server ao console Sun. É possível obter um kit de adaptador macho RJ-45 para B-25 na maioria das lojas de eletrônicos para montar o adaptador. Use a tabela de pinagens a seguir para construir o seu adaptador.

Para construir o adaptador especial RJ-45-para-DB-25:

1. Desmonte o adaptador.

2. Identifique os pinos (mostrados no diagrama abaixo) e compare-o com a tabela a seguir.

3. Conecte o fio de cada pino do lado RJ-45 ao pino correspondente do lado DB-25 (definido na tabela abaixo). Por exemplo, conecte o pino 1 do lado RJ-45 ao pino 4 no lado DB-25.

4. Use uma caixa breakout ou um multímetro para se certificar de que os fios do adaptador estejam na posição correta. Se estiver usando um multímetro, aplique a tensão a cada pino do lado RJ-45 e verifique se o pino correspondente no lado DB-25 a recebe.

Adaptador RJ-45-para-DB-25 para a porta serial do Sun

Sinal

Pin no lado do RJ-45

Pino do lado DB-25

Sinal

CTS

1

4

RTS

DSR

2

20

DTR

RxD

3

2

TxD

GND

4

7

GND

GND

5

TxD

6

3

RxD

DTR

7

6

DSR

RTS

8

5

CTS

Para ampliar o alcance do cabo CAB-OCTAL-ASYNC ( no servidor comm), use um cabo straight-through. Se você não precisar estender o alcance do cabo CAB-OCTAL-ASYNC, conecte o plugue RJ-45 ao adaptador RJ-45-para-DB-25, conforme instruído anteriormente.

Observação: a tabela de pinout acima é adequada para a maioria dos servidores Sun com portas seriais DB-25. Consulte Pinagens de Cabo e Porta Serial Sun para verificar o tipo de porta serial em seu servidor Sun. Se as pinagens de porta serial para o servidor não corresponderem às pinagens na tabela acima, crie o adaptador, fazendo a correspondência do sinal esperado em Sun com o sinal apropriado fornecido pelo cabo CAB-OCTAL-ASYNC.

Esta tabela mostra a conexão ao servidor Sun usando um conector RJ-45-para-DB-25 da Cisco como método alternativo, com base em um cenário de laboratório. Contudo, use o procedimento descrito anteriormente para eliminar variáveis.

Cabo do servidor Comm

Cabo de extensão

Conector RJ-45 para DB-25

CAB-OCTAL-ASYNC (DTE com rollover embutido)

É necessário um cabo de cetim RJ-45 com rollover (CAB-500RJ). As extensões de cabo adicionais (se necessário) devem ser diretas.

CAB-5MODCM (adaptador marcado como MODEM) - Este conector não pode ter sido alterado previamente.

A combinação acima é equivalente a uma conexão de modem nulo entre os dois DTEs. Se você tentar as combinações acima e não conseguir estabelecer uma conexão, verifique a pinagem dos conectores ou crie o adaptador RJ-45-to-B-25, descrito anteriormente.

Configuração do servidor Comm

O trecho de configuração do servidor de comunicação da Cisco abaixo mostra a configuração das linhas assíncronas que se conectam à porta de console do Sun. Você deve configurar o servidor de comunicação conforme instruído em Configurando um Servidor de Terminal/Comm.

Roteador 1

(...)

line 1 16

!--- Configure the lines that are used for sun console connectivity.

session-timeout 20

!--- Session times out after 20 minutes of inactivity.

no exec

!--- Unwanted signals from the attached device do not launch an EXEC session. !--- Prevents the line from being unavailable due to a rogue EXEC process.

exec-timeout 0 0

!--- Disables exec timeout.

transport input all

!--- Allows all protocols to use the line.

(...)

Observação: se essa configuração não funcionar, use o hardware de controle de fluxo no comando no modo de configuração e reconecte. Se os problemas persistirem, consulte Configuração de um Servidor Comm/Terminal para Acesso de Console ao Sun para verificar se o Sun aceita conexões de console de um terminal burro.

A saída abaixo mostra uma conexão de um servidor Comm (maui-oob-01) com um servidor Sparc Ultra 5 da Sun (supersweet), que está conectado na linha 15 do servidor Comm. É por isso que usamos a porta TELNET 2015 no exemplo. A primeira autenticação é realizada pelo servidor Comm na conexão de saída. A segunda autenticação é executado pelo Sun.

(...)

maui-oob-01#telnet 172.22.163.26 2015

Trying 172.22.163.26, 2015 ... Open

User Access Verification

Username:

Password:

supersweet console login: root

Password:

Last login: Tue Feb 13 08:01:26 on console

Feb 13 17:34:54 supersweet login: ROOT LOGIN /dev/console

Sun Microsystems Inc. SunOS 5.6 Jumpstart 1.024 August 1997

supersweet:/ ->

(...)

Informações Relacionadas

- Configuração de um Servidor Comm/Terminal para Acesso de Console

- Caráter de ruptura de servidor de terminal em servidores de acesso Cisco

- Como: Console Serial

- Pinouts de Cabo e Porta Serial Sun

- Recursos de Administrador de Sistema Unix

- Resumo do Conhecimento sobre Console

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems