Contents

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Verificar

Troubleshooting

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve o uso de opções de Menu para gerenciar o acesso de dispositivos conectados a um servidor de terminal do Roteador.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Configuração do Terminal Server

- Cabos octais

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas na 2ª Geração de Integrated Service Routers (ISR G2) com um módulo assíncrono como HWIC-8A.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Configurar

Diagrama de Rede

Configurações

Etapa 1. Configure uma interface de loopback no Roteador e atribua o mesmo endereço IP.

Terminalserver(config)#interface loopback 1

Terminalserver(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

Etapa 2. Verifique as conexões físicas do servidor de terminal para os dispositivos finais e anote se o número da linha corresponde a cada dispositivo. A HWIC-8A fornece 8 linhas como você pode ver na saída.

Terminalserver#show line

Tty Line Typ     Tx/Rx    A Modem  Roty AccO AccI  Uses  Noise Overruns  Int

*     0    0 CTY              -    -      -    -    -     7      0    0/0      -

1    1 AUX   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0    0/0      -

2    2 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/0    3 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     2      3    0/0      -

0/0/1    4 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     3      2    0/0      -

0/0/2    5 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/3    6 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/4    7 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/5    8 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/6    9 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/7   10 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

Etapa 3. Configure os mapeamentos de host IP para cada dispositivo como no próximo exemplo. Os números de porta podem ser obtidos adicionando 2000 ao número de linha correspondente a cada dispositivo. Por exemplo, o número de linha de um dispositivo conectado à porta 0/0/1 é 4, como você pode ver na saída anterior. O número da porta para conexão ao dispositivo é 2004 (2000+4).

Terminalserver(config)#ip host R1 2003 10.1.1.1

Terminalserver(config)#ip host R2 2004 10.1.1.1

Etapa 4. Para configurar opções de menu, você pode primeiro configurar um banner ou título para o servidor de terminal, como mostrado neste exemplo:

Terminalserver(config)#menu cisco title $

Enter TEXT message. End with the character '$'.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

$

Etapa 5. Esse comando precisa ser configurado para , pois fornece as opções para fazer seleções em um menu.

Terminalserver(config)#menu cisco prompt $

Enter TEXT message. End with the character '$'.

Choose your option

$

Etapa 6. Você precisa configurar o modo de linha para impor a necessidade de pressionar Enter depois de selecionar uma opção. Menu é executado diretamente após a seleção de uma opção, se você não usar esse comando.

Terminalserver(config)#menu cisco line-mode

Passo 7. Para configurar uma nova conexão, esses comandos de menu são usados.

Terminalserver(config)#menu cisco command 1 telnet 10.1.1.1 2003

Terminalserver(config)#menu cisco text 1 login to R1

Etapa 8. Este comando de menu abre uma nova conexão ou retoma a conexão existente com o host configurado.

Terminalserver(config)#menu cisco command 2 resume R2 / connect telnet R2

Terminalserver(config)#menu cisco text 2 login to R2

Etapa 9. Para limpar a tela depois que ela entra no menu, este comando é usado.

Terminalserver(config)#menu cisco clear-screen

Etapa 10. Para exibir o status do usuário na parte superior da tela, este comando é usado.

Terminalserver(config)#menu main status-line

Etapa 11. Esses comandos de menu precisam ser configurados para sair do menu.

Terminalserver(config)#menu cisco command e menu-exit

Terminalserver(config)#menu cisco text e menu-exit

Etapa 12. Para encerrar uma conexão com o Terminal Server, use estes comandos de menu.

Terminalserver(config)#menu cisco command q exit

Terminalserver(config)#menu cisco text q disconnect from terminal server

Etapa 13. Esses comandos são configurados nas linhas VTY para execução automática do menu, quando um usuário faz login via Telnet ou Secure Shell (SSH).

Terminalserver(config)#line vty 0 4

Terminalserver(config-line)#autocommand menu cisco

Terminalserver(config-line)#login local

Terminalserver(config-line)#transport input ssh

Terminalserver(config-line)#transport output all

Verificar

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Telnet para R1

Terminalserver#menu cisco

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q disconnect from terminal server

Choose your option

1

R1#

Terminalserver#show sessions

Conn         Host                Address            Byte     Idle       Conn Name

*  1       10.1.1.1            10.1.1.1            0         0            10.1.1.1

Telnet para R2

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q disconnect from terminal server

Choose your option

2

Terminalserver#show sessions

Conn       Host               Address          Byte       Idle           Conn Name

1         10.1.1.1           10.1.1.1            0         0            10.1.1.1

*  2        10.1.1.1            10.1.1.1            0         0

Saia da opção Menu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q exit

Choose your option

e

Terminalserver#

Saia do Terminal Server.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q exit

Choose your option

q

Terminalserver con0 is now available

Press RETURN to get started.

Troubleshooting

Você pode observar esses erros às vezes quando tenta se conectar a um dispositivo final de um servidor de terminal.

Terminalserver#telnet R1

Trying R1 (10.1.1.1, 2003)...

% Connection refused by remote host

Para resolver isso, você precisa limpar a linha correspondente do Terminal Server, como neste exemplo:

Terminalserver#clear line 3

[confirm]

[OK]

Terminalserver#telnet R1

Trying R1 (10.1.1.1,2003)...open

R1>

Informações Relacionadas

- Suporte técnico e downloads da Cisco