Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Diagrama de Rede

Alcance o relatório unificado do centro da inteligência com HTTP/HTTPS

Configuração

Configurações de sistema

Licença da transferência de arquivo pela rede

Configuração de rede

Crie o IP da sub-rede

Crie o VIP

Crie rotas

Configuração do Balanceamento de carga HTTPS

Crie monitores

Crie o monitor para a porta 80 HTTP

Crie server

Crie serviços

Crie o servidor virtual

Crie grupos da persistência

Referência

Introdução

Este original descreve as etapas de configuração para usar o bablander da carga de Citrix NetScalaer para CUIC.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- CUIC

- Citrix Netscaler

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- CUIC 11.0(1)

- Citrix NS: edição do dispositivo: Citrix NetScaler 1000v (10.1 construção 125.8)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

CUIC é uma plataforma com base na Web flexível e intuitiva do relatório que o forneça os relatórios em dados comerciais relevantes. Com CUIC, você pode criar um portal da informação abrangentes onde os relatórios e os painéis do centro de contato sejam desenvolvidos e compartilhados durante todo sua organização. Em grandes disposições CUIC, Citrix NetScaler 1000v (equilibrador da carga) é usado para carregar o tráfego seguro do Hypertext Transfer Protocol (HTTP) e do protocolo de transferência de hipertexto do equilíbrio CUIC (HTTPS).

Diagrama de Rede

Alcance o relatório unificado do centro da inteligência com HTTP/HTTPS

Quando o HTTP é desabilitado no server CUIC, este é o fluxo HTTP às portas diferentes.

Configuração

Configurações de sistema

A configuração > os ajustes > configuram recursos básicos

Licença da transferência de arquivo pela rede

Sem licença o SSL não pôde trabalhar.

Navegue ao sistema > às licenças > controlam licenças > licença da atualização

Configuração de rede

Os clientes falam para carregar o equilibrador com o IP virtual (VIP) e o equilibrador da carga fala a CUIC através de seu IP da sub-rede (PIQUE).

Sistema > rede > IPs > IPv4s do clique

Crie o IP da sub-rede

Etapa 1. Clique sobre Add para adicionar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, tipo seleto como o IP da sub-rede.

Etapa 2. O clique cria para criar o endereço IP desejado.

Crie o VIP

Etapa 1. O clique adiciona para adicionar o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT, tipo seleto como o IP virtual.

Etapa 2. O clique cria para criar o endereço IP desejado.

Crie rotas

Se necessário, crie rotas à rede de onde os pedidos HTTP/HTTPS vêm carregar o equilibrador.

O clique cria para criar a rota desejada.

Configuração do Balanceamento de carga HTTPS

Para criar entradas do servidor virtual, uma para cada porta em CUIC, três portas precisa de ser monitorado (portas de HTTP 80. 8081 e porta 8444 HTTPS). Cada entrada do servidor virtual é o IP e a combinação de porta que recebe o tráfego de HTTP do cliente (relatório de acesso CUIC).

Os servidores virtuais são exigidos para ser ligados com os server, para enviar a carga traficam-nos. Para verificar o estado de saúde dos monitores do server, precisam de ser atribuídos a cada server. Usando os monitores, a carga detecta a falha do server (CUIC) e redistribui o tráfego de entrada aos server que estão na boa saúde para servir os pedidos.

Assim a associação é Server->Service e Server->Monitor virtuais.

Sumário das configurações:

- Crie monitores

- Crie server

- Crie serviços com a associação do server

- Ligue cada serviço aos monitores correspondentes

- Crie servidores virtuais

- Ligue serviços correspondentes com os servidores virtuais

- Crie o grupo da persistência e adicionar servidores virtuais

Esta imagem descreve três entradas do servidor virtual e sua associação.

Crie monitores

Navegue à gerência do tráfego > ao Balanceamento de carga > aos monitores

Para criar o monitor, navegue à gerência do tráfego > ao Balanceamento de carga > aos monitores, clicam sobre o botão Add.

Três tipos de monitores são criados, para a porta 80, 8081and 8444.

Crie o monitor para a porta 80 HTTP

Selecione o tipo como o TCP e especifique o intervalo, o intervalo da resposta, o tempo ocioso da máquina, o Retries etc. em conformidade.

O clique cria para criar o monitor. Para o HTTPS, duas necessidades dos monitores de ser criado (uma pelo server).

Para o HTTPS datilografe o monitor, configuram a seção do parâmetro especial. Este monitor relata o sucesso se a resposta ao pedido do HTTP é 200 ou 302.

Quando o HTTP é desabilitado em CUIC, 302 estão esperados de outra maneira 200. Para tratar ambas as situações 200 e 302 seja incluído.

Para o HTTPS datilografe o monitor, configuram a seção do parâmetro especial. Este monitor relata o sucesso somente se a resposta contém uma corda no serviço.

Crie server

O server representa um nó CUIC. Para cada nó CUIC servido pelo equilibrador da carga uma entrada de servidor é exigida.

Para criar o server, navegue à gerência do tráfego > ao Balanceamento de carga > aos server, clicam sobre o botão Add.

Crie serviços

Para criar o monitor, navegue ao > serviços da gerência do tráfego > do Balanceamento de carga, clicam sobre Add.

Quando não há nenhum monitor associado, um monitor do padrão pôde ser indicado na caixa configurada. Sem remover isso, selecione o monitor correto dos monitores disponíveis da lista disponível (nesta imagem que é cust_tcp) e o clique adiciona para movê-lo para a lista configurada. Clique em OK. A próxima vez quando esta página é aberta, mostra somente o monitor selecionado. O monitor do padrão desaparece. Isto acontece porque; sempre um serviço precisa de ser associado com monitorado. Se nada é configurado, o equilibrador da carga fornece um padrão um, mas quando o usuário seleciona monitorado então carrega o equilibrador remove o monitor do padrão.

Crie o servidor virtual

Para criar um servidor virtual, para navegar à gerência do tráfego > ao Balanceamento de carga > aos servidores virtuais, e ao clique adicionar.

Verifique os serviços que precisa de ser associado com este serviço virtual.

Na aba do método e da persistência, selecione o método como menos conexão, a persistência como SOURCEIP e o intervalo como 40 minutos. Isto é porque a taxa de atualização histórica do relatório do padrão é ajustada a 30 minutos; você precisa de configurar algum valor maior do que a taxa de atualização. Se você está configurando a taxa de atualização diferente para relatórios de histórico, a seguir mude este valor também.

Crie grupos da persistência

Para criar o grupo da persistência, navegue à gerência do tráfego > aos grupos do Balanceamento de carga > da persistência, clique adicionam.

Selecione o método como menos conexão, a persistência como SOURCEIP e o intervalo como 40 minutos. Isto é porque a taxa de atualização histórica do relatório do padrão é ajustada a 30 minutos; você precisa de configurar algum valor maior do que a taxa de atualização. Se você está configurando a taxa de atualização diferente para relatórios de histórico, a seguir mude este valor também.

Desde que cada server CUIC escuta em três portas, você precisa de incluir aqui todos os três servidores virtuais. Se os pedidos do cliente à porta HTTP 80 que está enviada já a um server particular CUIC, todos os pedidos desse cliente que visa à porta 8081, 8444 são distribuídos ao mesmo CUIC.

Referência

1. http://support.citrix.com/proddocs/topic/netscaler/ns-gen-netscaler-wrapper-con.html