Índice

Introdução

Problema

Solução

Defeitos relacionados

Introdução

Em Cisco unificou o centro da inteligência (CUIC) que os nós de cluster são indicados com um estado “desconhecido” errôneo.

Problema

No administrador CUIC sob Control Center - > estado Center dos Nós da verificação da aba do dispositivo.

Logs da transferência catalina.out usando o comando seguinte.

admin: file get activelog tomcat/logs/catalina*

Encontre os seguintes Mensagens de Erro no arquivo de catalina.log.

com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMConnectionException: Erro fatal do transporte: sun.security.validator.ValidatorException: Nenhum certificado confiável encontrado

em com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMRequest.sendRequest(WSMRequest.java:167)

em com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.status.HttpStatusRequestManager$HttpStatusRequestWorker.run(HttpStatusRequestManager.java:95)

com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMConnectionException: Erro fatal do transporte: sun.security.validator.ValidatorException: Nenhum certificado confiável encontrado

em com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.WSMRequest.sendRequest(WSMRequest.java:167)

no com.cisco.ccbu.oamp.omgr.wsm.status.HttpServmStatusRequestManager$HttpServmStatusRequestWorker.run(HttpServmStatusRequestManager.java:90)

Solução

Em caso dos certificados auto-assinados - certificado regenerado de Tomcat e de “serviço Cisco Tomcat” do reinício.

admin:set cert regen tomcat

admin:utils service restart Cisco Tomcat

Quanto para aos certificados assinados de CA - precisam de ser regenarated de acordo com o procedimento.

UCCE: Obtenha e transfira arquivos pela rede o certificado assinado de CA

Assegure-se de que todos os Certificados da corrente estejam transferidos arquivos pela rede na ordem correta que começa da raiz.

Defeitos relacionados

O controle de dispositivo CSCua46681 OAMP mostra o estado CUIC como o DESCONHECIDO 9.0(1)

A página de boas-vindas CSCua47572 OAMP mostra o aplicativo & a versão do sistema como o desconhecido 9.0(1)

O estado do conjunto de dados CSCun82152 é desconhecido causado pelos relatórios agendado em aberto 8.x, 9.x, 10.0

Os relatórios CSCur39984 CUIC que falham com do “estado conjunto de dados são” o Mensagem de Erro desconhecido 10.5(1),9.1(1)

O estado do base de dados CSCuy08053 é desconhecido 10.6(1)

Os botões do centro de controle CSCuu10923 são desabilitados (por exemplo começo, parada programada, reinício) 10.5.1, 11.0