Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Verificar

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.

Introdução

Este original descreve o procedimento para programar a remoção do base de dados no server do relatório CVP (Portal Cisco Unified Customer Voice) quando o server OAMP (console da operação) é não disponível.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- Portal Cisco Unified Customer Voice (CVP)

- Console da operação (OAMP)

Configurar

Etapas normais da programação do base de dados (projeto de rede da referência da solução)

Etapa 1. Navegue ao server do Gerenciamento de dispositivos > do relatório CVP.

Etapa 2. Selecione um server do relatório clicando no link com seu campo de nome ou no botão de rádio que precede o e clique-o então editam.

Etapa 3. No indicador da configuração do servidor do relatório da edição, selecione o menu de administração da base de dados na barra de ferramentas, a seguir selecione a supressão dos dados.

Etapa 4. No relatório os dados do server suprimem da página e mudam o momento de retenção de dados para cada categoria de dados.

Etapa 5. Selecione as horas e os minutos a fim executar a remoção cada dia. Isto define o momento para a remoção (noturna) preliminar e ajusta a remoção do meio-dia para executar 12 horas mais tarde.

Etapa 6. Preencha sua senha de Informix e clique a salvaguarda & distribua-a.

Mude a base de dados do servidor do relatório CVP que remove o tempo sem console OAMP

Etapa 1. Relatar a instalação do servidor cria um arquivo de lote CVPPURGE.BAT do indicador situado no diretório de C:\Cisco\CVP\bin.  Este arquivo de lote executa simplesmente um código da parte posterior das Javas a fim começar o base de dados remover o processo, que é programado igualmente para ser executado através do planificador do indicador em cada server individual do relatório CVP.

Etapa 2. Agora o server do relatório dá dois tarefas, CVPDBMidDayPurge e CVPDBNightlyPurge da programação do indicador. Cada tarefa corresponde à remoção do meio-dia e à atividade noturna da remoção respectivamente, como mencionado na etapa 5 das etapas normais da programação do base de dados.

Etapa 3. Ambas as remoções usam o mesmo arquivo CVPPURGE.BAT, contudo, os parâmetros diferentes são alimentados no arquivo de lote para atividades diferentes da remoção. Além disso, o base de dados que remove o tempo pode ser mudado com as tarefas de planificador do indicador em um server individual do relatório.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshooting

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.