Contents

Introduction

Requirements

Configurações de rastreamento e coleta de logs

Finesse

Cisco Agent Desktop

Cisco Supervisor Desktop

Desktops cliente CTIOS

Problemas relacionados ao cliente com rastreamento e logon no PG

Depurar serviço de sincronização do CAD

Depurar o servidor RASCAL do CAD 6.0(X)

Debug Chat Server

Outros registros e rastreamento relacionados ao PG

Habilitar rastreamento de PIM do CallManager

Habilitar rastreamento no CUCM

Habilitar Gateway JGW (Java Telephony Application Programming Interface)

Ativar Rastreamento de Servidor CTI (CTISVR) no Lado Ativo

Habilitar rastreamento de PIM da URV

Habilitar rastreamento de servidor CTIOS em ambos os servidores CTIOS

Ativar Rastreamento OPC (Open Peripheral Controller, Controlador de Periférico Aberto) no PG ativo

Habilitar rastreamento Eagtpim no PG ativo

Use o utilitário Dumplog para puxar registros

Habilitar rastreamento em servidores CVP

Rastreamento e coleta de logs relacionados ao discador de saída

Logs de recebimento

Sobre o importador

No Campaignmanager

Ativar os logs do roteador no processo do roteador

Receber logs do roteador

Rastreamentos de gateway (SIP)

Rastreamento de CUSP

Uso de CLI para rastreamento

Exemplo de CLI

Introduction

Este documento descreve como definir o rastreamento no Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE) para clientes, serviços de gateway periférico (PG), Cisco Customer Voice Portal (CVP), Cisco UCCE Outbound Dialer, Cisco Unified Communications Manager (CallManager) (CUCM) e gateways Cisco.

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Unified Contact Center Enterprise (UCCE)

- Cisco Agent Desktop (CAD)

- Cisco Computer Telephony Integration Object Server (CTIOS)

- Cisco Finesse

- Cisco Customer Voice Portal (CVP)

- Cisco Unified Communications Manager (CallManager) (CUCM)

- Gateways Cisco

Configurações de rastreamento e coleta de logs

Notas:

Use a Command Lookup Tool ( somente clientes registrados) para obter mais informações sobre os comandos usados nesta seção.

A ferramenta Output Interpreter (exclusiva para clientes registrados) é compatível com alguns comandos de exibição.. Use a ferramenta Output Interpreter para visualizar uma análise do resultado gerado pelo comando show..

Consulte Informações Importantes sobre Comandos de Depuração antes de usar comandos debug.

Finesse

Faça login no servidor Finesse com o Shell Seguro (SSH) e insira esses comandos para coletar os registros necessários. Você é solicitado a identificar um servidor FTP SSH (SFTP) em que os registros serão carregados.

Logs

Comando

Instalar logs

arquivo get install desktop-install.log

Logs da área de trabalho

arquivo get ativelog desktop recurse compress

Logs do servm

arquivo get ativelog platform/log/servm*.\* compress

Logs do Platform Tomcat

arquivo get ativelog tomcat/logs compress

Logs de instalação do sistema operacional de voz (VOS)

file get install install.log

Cisco Agent Desktop

Este procedimento descreve como criar e coletar arquivos de depuração:

1. No computador do agente, vá para o arquivo C:\Program Files\Cisco\Desktop\Config directory and open the Agent.cfg.

2. Altere o limite de depuração de OFF para DEBUG. O TRACE pode ser usado para um nível mais profundo.

[Debug Log]

Path=..\log\agent.dbg

Size=3000000

Threshold=DEBUG

3. Verifique o tamanho=3000000 (seis zeros).

4. Salve o arquivo de configuração.

5. Interrompa o programa do agente.

6. Exclua todos os arquivos no diretório C:\Program Files\Cisco\Desktop\log directory.

7. Inicie o programa do agente e recrie o problema.

8. Esses arquivos de depuração são criados e colocados em C:\Program Files\Cisco\Desktop\log:

- agent0001.dbg

- ctiosclientlog.xxx.log

Cisco Supervisor Desktop

Este procedimento descreve como criar e coletar arquivos de depuração:

1. No computador do agente, vá para o arquivo C:\Program Files\Cisco\Desktop\Config directory and open the supervisor.cfg.

2. Altere o LIMITE de depuração de OFF para DEBUG. O TRACE pode ser usado para um nível mais profundo.

[Debug Log]

Path=..\log\supervisor.dbg

Size=3000000

THRESHOLD=DEBUG

3. Verifique o tamanho=3000000 (seis zeros).

4. Salve o arquivo de configuração.

5. Interrompa o programa do agente.

6. Exclua todos os arquivos no diretório C:\Program Files\Cisco\Desktop\log directory.

7. Inicie o programa do agente e recrie o problema. Um arquivo de depuração chamado supervisor0001.dbg é criado e colocado em C:\Program Files\Cisco\Desktop\log.

Desktops cliente CTIOS

No PC cliente onde o cliente CTIOS está instalado, use Regedt32 para ativar o rastreamento. Altere estas configurações:

Versão

Localização do Registro

Valor padrão

alteram

Versões anteriores à versão 7.x

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Cisco Systems\Ctios\Logging\TraceMask

0x07

Aumente o valor para 0xfff.

Versão 7.x e posterior

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Systems, Inc.\CTIOS Tracing

0x40000307

Defina o valor como 0xfff para a solução de problemas.

A saída padrão é criada e colocada em um arquivo de texto chamado CtiosClientLog na pasta c:\Program Files\Cisco Systems\CTIOS Client\CTIOS Desktop Phones\ install directory.

Problemas relacionados ao cliente com rastreamento e logon no PG

Depurar serviço de sincronização do CAD

Estas são as configurações para depurar o serviço de sincronização do CAD:

Configuração

Valor

Arquivo de configuração

Localização padrão

DirAccessSynSvr.cfg

C:\Program Files\Cisco\Desktop\config

Problemas gerais

Limite=DEBUG

Arquivos de saída

DirAccessSynSvr.log

Depurar o servidor RASCAL do CAD 6.0(X)

Estas são as configurações para depurar o servidor RASCAL do CAD 6.0(X):

Configuração

Valor

Arquivo de configuração

Localização padrão

FCRasSvr.cfg

C:\Program Files\Cisco\Desktop\config

Problemas gerais

Intervalo = 1-4, 50, 3000-8000

Problemas relacionados ao LDAP:

Intervalo = 4000-4999

Problemas relacionados ao LRM:

Intervalo = 1999-2000

Problemas relacionados ao banco de dados

Intervalo = 50-59

Arquivos de saída

Localização padrão

FCRasSvr.log, FCRasSvr.dbg

C:\Program Files\Cisco\Desktop\log

Debug Chat Server

Estas são as configurações para depurar o servidor de bate-papo:

Configuração

Valor

Arquivo de configuração

Localização padrão

FCCServer.cfg

C:\Program Files\Cisco\Desktop\config

Problemas gerais

Limite=DEBUG

Arquivos de saída

Localização padrão

FCCServer.log, FCCServer.dbg

C:\Program Files\Cisco\Desktop\log

Outros registros e rastreamento relacionados ao PG

Consulte Usar utilitário Dumplog para puxar registros para coleta de logs.

Habilitar rastreamento de PIM do CallManager

Use o utilitário de monitoramento de processo (procmon) para ativar e desativar níveis de rastreamento. Esses comandos ativam o rastreamento do gerenciador de interface periférica (PIM) do CallManager:

C:\procmon <Customer_Name> <PG_Name> <ProcessName>

>>>trace tp*     !-- Turns on third party request tracing

>>>trace precall !-- Turns on precall event tracing

>>>trace *event  !-- Turns on agent and call event tracing

>>>trace csta*   !-- Turns on CSTA call event tracing

>>>ltrace        !-- Output of all trace bits

>>>q             !-- Quits

Este comando procmon desativa o rastreamento PIM do CallManager:

>>>trace * /off

Habilitar rastreamento no CUCM

Este procedimento descreve como ativar o rastreamento CUCM:

1. Vá para Call Manager Unified Serviceability.

2. Selecione Trace/Configuration.

3. Selecione Serviços CM.

4. Selecione CTIManager (Ativo).

5. Na parte superior direita, selecione SDL Configuration.

6. Habilite tudo, exceto Desabilitar impressão direta do rastreamento SDL.

7. Deixe o número de arquivos e seus tamanhos nos valores padrão.

8. Na Real-Time Monitoring Tool (RTMT), reúna o Cisco Call Manager e o Cisco Computer Telephony Integration (CTI) Manager. Ambos têm registros de interface de diagnóstico do sistema (SDI) e camada de distribuição de sinal (SDL).

Habilitar Gateway JGW (Java Telephony Application Programming Interface)

Esses comandos procmon ativam o rastreamento JGW:

C:\procmon <Customer_Name> <node> process

>>>trace JT_TPREQUESTS       !-- Turns on third-party request traces

>>>trace JT_JTAPI_EVENT_USED !-- Turns on traces for the JTAPI Events the PG uses

>>>trace JT_ROUTE_MESSAGE    !-- Turns on routing client traces

>>>trace JT_LOW*             !-- Traces based on the underlying JTAPI and CTI layers

Um comando de exemplo é procmon ipcc pg1a jgw1.

Ativar Rastreamento de Servidor CTI (CTISVR) no Lado Ativo

Este procedimento descreve como ativar o rastreamento CTISVR no lado ativo:

1. Use o editor do Registro para editar HKLM\software\Cisco Systems, Inc\icm\<cust_inst>\CG1(a e b)\EMS\CurrentVersion\library\Processes\ctisvr.

2. Defina EMSTraceMask = f8.

Habilitar rastreamento de PIM da URV

Note: Os comandos diferenciam maiúsculas e minúsculas. O Gateway Periférico da Unidade de Resposta de Voz (URV) é diferente do Gateway Periférico do Cisco CallManager (CCM).

Esses comandos procmon ativam o rastreamento para VRU PIM:

C:\procmon <Customer_Name> <PG_Name> <ProcessName>

procmon>>>trace *.* /off !-- Turns off

procmon>>>trace          !-- Verifies what settings are on/off

procmon>>>trace cti* /onprocmon>>>trace opc* /on

procmon>>>trace *ecc* /onprocmon>>>trace *session* /off

procmon>>>trace *heartbeat* /off

procmon>>>ltrace /traceprocmon>>>quit

Este comando procmon desativa o rastreamento do PIM da URV:

>>>trace * /off

Habilitar rastreamento de servidor CTIOS em ambos os servidores CTIOS

Este procedimento descreve como ativar o rastreamento em ambos os servidores CTIOS:

1. Anote a máscara de rastreamento atual para uso posterior.

2. Use o editor do registro para editar HLKM >> Software\Cisco Systems Inc.\ICM\<cust_inst\CTIOS\EMS\CurrentVersion\library\Processes\ctios.

3. Configurado:

- Máscara de corrida EMST = 0x60A0F

- EMSTraceMask para um destes valores, dependendo da versão:

- 0x0A0F para Versão 6.0 e anterior

- 0x20A0F para as versões 7.0 e 7.1(1)

- 0x60A0F para a versão 7.1(2) e posterior

A máscara de rastreamento padrão é 0x3 em todas as versões, exceto a versão 7.0(0), onde é 0x20003.

Se a máscara de rastreamento tiver um alto valor (0xf ou superior), haverá um grande impacto no desempenho do servidor CTIOS e na taxa de conclusão de chamada. Defina a máscara de rastreamento com um valor alto somente quando estiver depurando um problema; depois de coletar os registros necessários, você deve definir a máscara de rastreamento de volta ao valor padrão.

Para fins de solução de problemas, defina a máscara de rastreamento do servidor CTIOS como:

- 0x0A0F para Versão 6.0 e anterior

- 0x20A0F para as versões 7.0 e 7.1(1)

- 0x60A0F para a versão 7.1(2) e posterior

Ativar Rastreamento OPC (Open Peripheral Controller, Controlador de Periférico Aberto) no PG ativo

Esses comandos opctest ativam o rastreamento OPC em um PG ativo:

opctest /cust <cust_inst> /node <node>

opctest:debug /agent /routing /cstacer /tpmsg /closedcalls

Este é um exemplo de um ambiente de laboratório:

C:\Documents and Settings\ICMAdministrator>opctest /cust cc1 /node pg1a

OPCTEST Release 8.0.3.0 , Build 27188

opctest: debug /agent /routing /cstacer /tpmsg /closedcalls !-- Use debug /on in

order to restore default tracing levels

opctest: quit

Exemplos adicionais são:

opctest:debug /agent /routing /cstacer /rcmsg /closedcalls /inrcmsg

!-- General example

opctest:debug /agent /routing /cstacer /rcmsg /closedcalls /inrcmsg /NCT

!-- Network transfer example

opctest:debug /agent /routing /cstacer /rcmsg /closedcalls /inrcmsg /task    /passthru

!-- Multimedia example

opctest:debug /agent /routing /cstacer /rcmsg /closedcalls /inrcmsg /passthru

!-- VRU PG example

Habilitar rastreamento Eagtpim no PG ativo

Esses comandos procmon ativam o rastreamento eagtpim em um PG ativo:

C:\>procmon <cust_inst> <node> pim<pim instance

>>>>trace tp* /on

>>>trace precall /on

>>>trace *event /on

>>>trace csta* /on

Este é um exemplo de um ambiente de laboratório:

C:\Documents and Settings\ICMAdministrator>procmon cc1 pg1a pim1

>>>>trace tp* /on

>>>>trace precall /on

>>>>trace *event /on

>>>>trace csta* /on

>>>>quit

Use o utilitário Dumplog para puxar registros

Consulte Como usar o utilitário Dumplog para obter detalhes adicionais. Use o comando cdlog para chegar ao diretório logfiles, como mostrado neste exemplo:

c:\cdlog <customer_name> pg1a   !-- Or, pgXa to depending on the PG number (X)

c:\icm\<customer_name>\<<PG#>>\logfiles\

Estes exemplos mostram como colocar a saída no arquivo padrão; em todos os casos, você pode usar /de para definir um nome específico para o arquivo de saída:

c:\icm\<customer_name>\<PG#>\logfiles\dumplog pim1 /bt <HH:MM> /et <HH:MM> /ms /o

!-- This PIM example places output in a default pim1.txt file

c:\icm\<customer_name>\<PG#>\logfiles\dumplog opc /bt <HH:MM> /et  <HH:MM> /ms /o

!-- This OPC example places output in a default opc.txt file

c:\icm\<customer_name>\<PG#>\logfiles\dumplog jgw1 /bt <HH:MM> /et <HH:MM> /ms /o

c:\cdlog <customer_name> cg1a

c:\icm\<customer_name>\<cg#>\logfiles\

!-- This JTAPI example places output in a default jgw1.txt file

c:\icm\<customer_name>\cg#\logfiles\dumplog ctisvr /bt <HH:MM> /et <HH:MM> /ms /o

!-- This CTI server example places output in a default ctisvr.txt file

c:\ icm\<customer_name>\ctios\logfiles\dumplog ctios /bt <HH:MM> /et <HH:MM> /ms /o

!-- This CTIOS server example places output in a default ctios.txt file

Habilitar rastreamento em servidores CVP

SIP

Este procedimento descreve como ativar o rastreamento em servidores CVP com o software do Telefone IP Cisco SIP:

1. No(s) servidor(es) de chamadas, vá para a ferramenta de diagnóstico CVP (http://localhost(CallServer):8000/cvp/diag) para obter a pilha do Session Initiation Protocol (SIP).

2. Adicione com.dynamicsoft.Dslibs.DsUAlibs com debug.

3. Clique em Definir.

4. Clique em DEBUG/41.

H323

Este procedimento descreve como ativar o rastreamento em servidores CVP com um gateway H323:

1. No(s) servidor(es) de chamadas, faça login no VBAdmin.

2. Ative estes rastreamentos para o navegador de voz CVP:

setcalltrace on

setinterfacetrace on

Receber registros CVP de servidores de chamada

Colete os arquivos CVP *.log e Error.log durante o período de teste. Esses arquivos estão no diretório C:\Cisco\CVP\logs directory on both CVP servers.

Estes são os locais dos arquivos de log do Unified CVP, onde CVP_HOME é o diretório em que o software Unified CVP está instalado.

Tipo de registro

Local

Registros do servidor de chamadas e/ou do servidor de relatórios

CVP_HOME\logs\

Logs do console de operações

CVP_HOME\logs\OAMP\

Logs do servidor XML de voz (VXML)

CVP_HOME\logs\VXML\

Logs de agente do Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples (SNMP - Simple Network Management Protocol)

CVP_HOME\logs\SNMP\

Logs do gerenciador de recursos do Unified CVP

CVP_HOME\logs\ORM\

Um exemplo de local é C:\Cisco\CVP.

Logs do VXML Server

Para aplicativos XML de voz personalizados, como um aplicativo auxiliar implantado, você pode ativar um depurador de log.

Adicione esta linha à seção <loggers> (a última seção) do arquivo de configuração settings.xml no diretório C:\Cisco\CVP\VXMLServer\applications\APP_NAME\data\application\ directory:

<logger_instance name="MyDebugLogger"

class="com.audium.logger.application.debug.ApplicationDebugLogger"/>

Em tempo de execução, este logger envia um registro VoiceXML detalhado para o diretório \Cisco\CVP\VXMLServer\applications\APP_NAME\MyDebuggerLogger directory.

Note: Você pode alterar o nome do logger no arquivo de configuração settings.xml de MyDebugLogger para qualquer nome escolhido.

Rastreamento e coleta de logs relacionados ao discador de saída

Este procedimento descreve como aumentar os registros de processo do badialer no Outbound Dialer (que geralmente é encontrado em um PG).

1. Verifique se EMSDisplaytoScreen = 0.

2. Use o editor do registro para editar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Systems, Inc.\ICM\<instance>\Dialer\EMS\CurrentVersion\Library\Processes\baDialer.

3. Configurado:

- Máscara de corrida EMST = 0xff

- EMSUserData = ff (quatro f's no modo binário)

4. Use o editor do registro para editar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Systems, Inc.\ICM\<instance>\Dialer.

5. Defina DebugDumpAllEvents = 1.

Logs de recebimento

Execute o utilitário dumplog do diretório /icm/<instance>/dialer/logfiles:

dumplog badialer /bt hh:mm:ss /et hh:mm:ss /o

Sobre o importador

Este procedimento descreve como aumentar o log do processo de importação básica.

1. Use o editor do registro para editar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Systems, Inc.\ICM\<instance>\LoggerA\EMS\CurrentVersion\Library\Processes\ baImport.

2. Configurado:

- Máscara de corrida EMST = 0xff

- EMSUserData = ff (quatro f's no modo binário)

3. Execute o utilitário dumplog do diretório /icm/<instance>/la/logfiles:

dumplog baimport /bt hh:mm:ss /et hh:mm:ss /o

No Campaignmanager

Este procedimento descreve como aumentar o registro de processo do gerenciador de campanhas.

1. Use o editor do registro para editar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Systems, Inc.\ICM\<instance>\LoggerA\EMS\CurrentVersion\Library\Processes\CampaignManager.

2. Configurado:

- Máscara de corrida EMST = 0xff

- EMSUserData = ff (quatro f's no modo binário)

3. Execute o utilitário dumplog do diretório /icm/<instance>/la/logfiles:

dumplog campaignmanager /bt hh:mm:ss /et hh:mm:ss /o

No Avaya Communications Manager (ACD) PG, use o utilitário opctest para aumentar o seguinte para o CallManager e a Avaya.

C:\opctest /cust <instance> /node <pgname>

opctest: type debug /agent /closedcalls /cstacer /routing

opctest: q !-- Quits

Este procedimento descreve como aumentar o rastreamento para o processo ctisvr.

1. Use o editor de registro para editar HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cisco Systems, Inc.\ICM\icm\CG1A\EMS\CurrentVersion\Library\Processes\ctisvr.

2. Defina EMSTraceMask = f8. Você pode deixar o valor em f0 se desejar.

Ativar os logs do roteador no processo do roteador

Este procedimento descreve como ativar os logs do roteador:

1. No roteador, navegue até Start > Run e digite rtrtrace.

2. digite o nome do cliente.

3. Clique em Conectar.

4. Selecione estas opções:

- alterações de agente

- solicitações de roteadores

- scriptselects

- networkvrutracing

- rota de tradução

- enfileiramento de chamadas

- calltyperealtime

5. Clique em Apply.

6. Saia do utilitário.

Para o opctest Versão 8.5, use o Diagnostic Framework Portico.

debug level 3 component "icm:Router A" subcomponent icm:rtr

Receber logs do roteador

Use o utilitário dumplog para extrair os logs do roteador de qualquer um dos roteadores durante o período dos testes. Consulte Como usar o utilitário Dumplog para obter detalhes adicionais.

Este é um exemplo de uma solicitação de log para logs em 21/10/2011 entre 9:00:00 e 9:30:00 (no formato de 24 horas). Esta saída vai para o arquivo C:/router_output.txt:

C:\Documents and Settings\ICMAdministrator>cdlog u7x ra

C:\icm\u7x\ra\logfiles>dumplog rtr /bd 10/21/2011 /bt 09:00:00 /ed 10/21/2011

/et 09:30:00 /ms /of C:/router_output.txt

Envie o arquivo de saída (C:/router_output.txt) para a Cisco para solução de problemas, se necessário.

Rastreamentos de gateway (SIP)

Esses comandos ativam o rastreamento em servidores CVP com SIP:

#conf  t

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service sequence-numbers

no logging console

no logging monitor

logging buffered 5000000 7

end

clear logging

Note: Qualquer alteração em um GW do software Cisco IOS® de produção pode causar uma interrupção.

Essa é uma plataforma muito robusta que pode lidar com as depurações sugeridas no volume de chamadas fornecido sem problemas. No entanto, a Cisco recomenda que você:

- Enviar todos os registros para um servidor syslog em vez de para o buffer de registro:

logging <syslog server ip>

logging trap debugs

- Aplique os comandos debug um de cada vez e verifique a utilização da CPU após cada um:

show proc cpu hist

Note: Se a CPU obtiver até 70 a 80% de utilização da CPU, o risco de um impacto de serviço relacionado ao desempenho aumentará muito. Portanto, não habilite depurações adicionais se o GW atingir 60%.

Ative estas depurações:

debug isdn q931

debug voip ccapi inout

debug ccsip mess

debug http client all

debug voip application vxml all

debug vtsp all

debug voip application all

Depois de fazer a chamada e simular o problema, pare a depuração:

#undebug all

Coletar esta saída:

term len 0

show ver

show run

show log

Rastreamento de CUSP

Esses comandos ativam o rastreamento SIP no Cisco Unified SIP Proxy (CUSP):

(cusp)> config

(cusp-config)> sip logging

(cusp)> trace enable

(cusp)> trace level debug component sip-wire

Lembre-se de desligar o login quando terminar.

Este procedimento descreve como coletar os registros:

1. Configure um usuário no CUSP (por exemplo, teste).

2. Adicione esta configuração no prompt do CUSP:

username <userid> create

username <userid> password <password>

username <userid> group pfs-privusers

3. FTP para o endereço IP do CUSP. Use o nome de usuário (teste) e a senha conforme definido na etapa anterior.

4. Altere diretórios para /cusp/log/trace.

5. Obtenha o log_<filename>.

Uso de CLI para rastreamento

No UCCE Versão 8 e posterior, você pode usar a Interface de Linha de Comando (CLI - Command-Line Interface) do Unified System para coletar rastreamentos. Comparado aos utilitários de dumplog, o CLI é um método muito rápido e eficiente para obter um conjunto inteiro de registros de um servidor, como um PG ou Rogger.

Este procedimento descreve como iniciar a análise de problemas e como determinar qual rastreamento ativar. O exemplo coleta registros desses servidores:

- ROTEADOR A/ROTEADOR B

- LOGGER-A/LOGGER-B

- PGXA/PGXB

- Todos os servidores de chamada CVP

- Todos os servidores CVP VXML/Media (se presentes)

1. Em cada sistema na lista, abra o Unified System CLI em cada servidor e execute este comando:

show tech-support absdatetime mm-dd-yyyy:hh:mm mm-dd-yyyy:hh:mm redirect

dir c:\temp

Substitua primeira string mm-dd-aaaa:hh:mm por uma data e hora aproximadamente 15 minutos antes do evento.

Substitua segunda string mm-dd-aaaa:hh:mm por uma data e hora aproximadamente 15 minutos após o evento ser resolvido. Se o evento ainda estiver ocorrendo, reúna pelo menos 15 minutos.
Isso produz um arquivo chamado clioutputX.zip, em que X é o próximo número na sequência.

2. Exporte os registros de aplicativos/segurança/sistema do Windows de cada sistema no formato CSV (valores separados por vírgula) e salve no diretório C:\Temp directory.

3. Adicione os registros CSV do Windows ao zip da etapa 1 e renomeie o arquivo zip neste formato:

<SERVERNAME>-SystCLILogs-EvntOn-YYYYMMDD_HMMSS.zip

4. Em qualquer PG do agente, colete os logs no diretório C:\Program Files\Cisco\Desktop\logs every time the failure is seen. Envie os logs para um arquivo com um nome neste formato:

<SERVERNAME>-CADLogs-EvntOn-YYYYMMDD_HHMMSS.zip

Se você estiver usando o CAD-Browser Edition (CAD-BE) ou qualquer produto da Web CAD, reúna os logs do diretório C:\Program Files\Cisco\Desktop\Tomcat\logs directory e adicione-os ao mesmo arquivo zip.

Se você estiver executando em qualquer um dos produtos Windows 2008 x64, o diretório de log está em C:\Program Files (x86)\Cisco\Desktop\...

5. Anexe esses arquivos à solicitação de serviço ou carregue-os no FTP se forem muito grandes para enviar e-mail ou anexar.

Reúna essas informações adicionais, se possível:

- A hora de início e de término do evento.

- Vários exemplos de ANI/DNIS/AgentID envolvidos no evento. No mínimo, a Cisco precisa de pelo menos um desses para ver o evento.

- RouteCallDetail (RCD) e TerminationCallDetail (TCD) para o período de tempo que envolve o evento.

- A consulta RCD é:

SELECIONE * FROM Route_Call_Detail WHERE DbDateTime > 'AAAA-MM-DD HH:MM:SS.MMM' e DbDateTime < 'AAAA-MM-DD HH:MM:SS.MMM'

- A consulta TCD é:

SELECIONE * FROM Termination_Call_Detail WHERE DbDateTime > 'AAAA-MM-DD HH:MM:SS.MMM' e DbDateTime < 'AAAA-MM-DD HH:MM:SS.MMM'

Exemplo de CLI

Note: Você é avisado de que essas ações podem afetar o sistema, portanto, talvez seja conveniente fazer esse trabalho durante horas de folga ou durante um tempo lento.

Há duas ferramentas: uma ferramenta Estrutura de diagnóstico e a ferramenta CLI do sistema. Ambos são ícones na área de trabalho ou no diretório Programas de cada servidor.

Este procedimento descreve como usar a CLI do Unified System para rastreamento.

1. Clique no ícone da CLI do Unified System e faça login com o domínio e o nome de usuário. (Neste exemplo, o administrador do domínio já fez logon antes, portanto, a CLI já conhece o domínio (JecodyEntLab) e o nome de usuário (Jcody).

2. Digite a senha.

3. Digite o nome da instância; neste exemplo, é v802. Veja o PG em um dos serviços; o nome da instância é a primeira parte do nome do serviço.

4. Uma maneira simples de encontrar o nome da instância é observar os serviços que estão sendo executados no servidor.

5. Depois de ver a mensagem de boas-vindas, digite este comando:

show tech-support absdatetime mm-dd-yyyy:hh:mm mm-dd-yyyy:hh:mm redirect dir c:\temp

1. Substitua primeira string mm-dd-aaaa:hh:mm por uma data e hora aproximadamente 15 minutos antes do evento.

2. Substitua segunda string mm-dd-aaaa:hh:mm por uma data e hora aproximadamente 15 minutos após o evento ser resolvido.

3. Se o evento ainda estiver ocorrendo, reúna pelo menos 15 minutos.

4. Isso produz um arquivo chamado clioutputX.zip, onde X é o próximo número na sequência.

6. Quando o processo terminar, procure o arquivo clioutputX.zip no diretório:

Note: Normalmente, esse arquivo é muito grande porque contém todos os arquivos relacionados ao UCCE para todos os serviços neste servidor.

7. Se precisar de apenas um registro, talvez seja mais fácil usar o utilitário dumplog mais antigo ou usar o Diagnostic Framework Portico: