Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Liberações afetadas

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Summary

Solução

Introdução

Este original descreve as mudanças de Facebook Graph API que suplicam o gráfico API v2.5 que começam abril 12o 2018 e o gráfico API v2.6 que começa 13o julho 2018, e suas implicações nas versões do produto existentes de Cisco SocialMiner 10.6(1), 11.0(1), 11.5(1) e 11.6(1).

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Liberações afetadas

SocialMiner 10.x

SocialMiner 11.0

SocialMiner 11.5

SocialMiner 11.6

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em SocialMiner instalou com integração da alimentação de Facebook (página do fã)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Facebook tem uma bandeira do lembrete para todos os desenvolvedores de aplicativo em torno do deprecation do gráfico API v.2.5, junto com o impacto das mudanças no aplicativo de SocialMiner como visto abaixo.

Todas as versões até 11.0(1) (incluindo todas as versões 10.x de SocialMiner) o gráfico API v2.0 do uso e serão impactadas por esta mudança.

SocialMiner 11.5(1) e 11.6(1) gráfico API v2.6 do uso, que será impactado pela segunda onda das mudanças em julho 2018.

Resumo

Liberação de SocialMiner

Versão de Facebook Graph API usada

Impacto

Recomendação

10.0(1)

10.5(1)

10.6(1)

10.6(2)

11.0(1)

v2.0

Começando 12o abril 2018, a característica da página do fã de Facebook parará de trabalhar

Promova a SocialMiner 11.5(1)SU(1) OU 11.6(1) e aplique então a ação alternativa abaixo.

Os trens da versão 10.6 ou 11.0 de SocialMiner não podem ser feitos compatíveis com gráfico API v2.12.

11.5(1)

11.5(1) SU1

v2.6

Começando 13o julho 2018, a característica da página do fã de Facebook parará de trabalhar

Consulte: Promova a versão do gráfico API FB em SocialMiner instalado

11.6(1)

v2.6

Começando 13o julho 2018, a característica da página do fã de Facebook parará de trabalhar

Consulte: Promova a versão do gráfico API FB em SocialMiner instalado

Solução

Promova a versão do gráfico API FB em SocialMiner instalado.

1. Entre à plataforma CLI de SocialMiner usando o acesso SSH

2. Execute o seguinte comando:
CLI: run sql UPDATE mmca_propertydef SET defaultvalue = "v2.12" WHERE propertyname = "facebookAPIVersion"

3. Reinicie o server de SocialMiner:

4. CLI: utils system restart