Contents

Pergunta:

Pergunta:

Quais são os requisitos mínimos para usar o WCCP com o Cisco Web Security Appliance (WSA)?

O requisito mínimo para o uso do WCCP com WSA é:

- Mínimo de duas interfaces ou subinterfaces, não endereços secundários, no dispositivo de rede que executa o WCCP

Além disso, não precisamos de nenhuma lista de acesso ou senha de segurança na configuração do WCCP no dispositivo de rede. No mínimo, precisamos de dois comandos para o redirecionamento do WCCP:

- Comando global: ip wccp web-cache

- Comando de nível de interface: Na interface que encaminha o tráfego do cliente para a Internet —> ip wccp web-cache redirect out