Contents

Introdução

Número máximo e tamanho de MTU de pings

Introdução

Este documento descreve o número máximo e o tamanho da Unidade de Transmissão Máxima (MTU - Maximum Transmission Unit) dos pings aos quais as bridges de conferência de vários participantes do Cisco TelePresence e os gateways de videoconferência respondem.

Número máximo e tamanho de MTU de pings

As bridges de conferência com vários participantes do Cisco TelePresence e os gateways de videoconferência parecem exibir perda significativa de pacotes quando testados com inundações de ping. As respostas desses dispositivos são limitadas para evitar sobrecargas. Esses limites são aplicados no kernel, de forma que eles aparecem entre produtos.

Esta tabela detalha o número máximo de pings e o tamanho de MTU dos pings aos quais cada dispositivo responde:

Dispositivo

Máximo de respostas de ping

Tamanho máximo de respostas de ping

Unidade de controle multiponto (MCU) Cisco 4200 Series

100 pings/segundo

payload de 76 bytes

MCU Cisco 8420 Series

MCU Cisco 4500 Series

Gateway ISDN (GW) Cisco 3200 Series

GW ISDN Cisco 3241 Series

Cisco 8320 Series ISDN GW

Cisco 8321 Series ISDN GW

GW IP Cisco 3500 Series

GW IP Cisco 8350 Series

GW serial Cisco 8330 Series

Gravação de videoconferência (VCR) IP Cisco 3200 Series

VCR IP da série Cisco 8220

Supervisor Cisco 8050 Series

MCU Cisco 5300 Series

199 pings/segundo

Nenhum limite,

dependente de MTU

MCU Cisco 8510 Series

Cisco 8710 Series TelePresence Server (TPS)

TPS Cisco 7010 Series

Gateway de mídia avançado Cisco 3600 Series