Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Procedimento

Introduction

Este documento descreve como fazer o acesso do console aos dispositivos da série WebEx Room e à câmera quádrupla.

Contribuído por Seeta Rama Raju K, engenheiro do TAC da Cisco.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você conheça os dispositivos da série WebEx Room e a câmera quádrupla.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Notebook/desktop Windows

- Drivers para tirar a conexão serial do USB. (http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers)

- Aplicativo Putty

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Procedimento

Etapa 1. Conecte o cabo USB ao microcabo USB entre endpoint/Quad Camera e o sistema Windows.

Etapa 2. Abra o aplicativo PuTTY. A janela PuTTY Configuration é aberta conforme mostrado na imagem.

Etapa 3. No campo Tipo de conexão, selecione o botão de opção Serialcomo mostrado na imagem.

Etapa 4. No campo de navegação Categoria, selecioneSerial como mostrado na imagem.

A página Opções que controlam linhas seriais locais é aberta como na imagem.

Etapa 5. Na linha serial à qual se conectar, insira a porta COM à qual seu dispositivo está conectado (por exemplo, você pode inserir a porta COM padrão é COM1).

Etapa 6. No campo Velocidade (baud), insira a velocidade de transmissão digital compatível com o switch, como mostrado na imagem. Para a maioria dos endpoints, a velocidade pode ser definida como 115200.

Passo 7. No campo Data bits, insira o número de bits de dados usados para cada caractere, como mostrado na imagem. O valor recomendado é 8.

Etapa 8. No campo Stop bits, insira o número de bits a serem enviados no final de cada caractere, como mostrado na imagem. O bit de parada informa à máquina que atingiu o fim de um byte. O valor recomendado é 1.

Etapa 9. No menu suspenso Parity, selecione o método para detectar erros na transmissão como mostrado na imagem. O método recomendado para detectar erros na transmissão é Nenhum.

Etapa 10. No menu suspenso Controle de fluxo, selecione o método para evitar o estouro de dados como mostrado na imagem. O método recomendado para evitar o estouro de dados é Nenhum.

Etapa 11. (Opcional) Para salvar as configurações de conexão para uso futuro, navegue até o painel de navegação Categoria e selecioneSessão. Se você não quiser salvar as configurações de conexão, vá para a Etapa 14.

Etapa 12. No campo Sessões salvas, insira um nome para as configurações a serem salvas como.

Etapa 13. Selecione Salvar como mostrado na imagem.

Etapa 14. SelecioneAbrir.

A janela do console COM1 - PuTTY é aberta.

Etapa 15. Pressione Enter no teclado para ativar a CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando). O prompt de login é exibido:

Etapa 16. Digite o Nome de usuário. O nome de usuário padrão é admin.

Etapa 14. Digite a senha. A senha padrão é iscisco.