Contents

Introduction

Componentes necessários

Produtos Relacionados

Acesse o codec

Introduction

Este documento descreve o acesso a um codec. Se você não puder acessar um codec pela rede, talvez seja necessário conectá-lo diretamente a ele para acesso. A maioria das alterações de configuração de rede também pode ser feita por meio de um painel de toque conectado, mas se ele estiver inativo ou indisponível, você deverá conectá-lo para acessar o codec. O codec tem um servidor DHCP interno que atribui a um laptop um endereço IP através de uma porta Ethernet secundária para acesso à GUI ou CLI da Web. O acesso ao codec dessa maneira permite que você resolva problemas de acessibilidade de rede e codec.

Componentes necessários

- Notebook

- Cabo Ethernet

Produtos Relacionados

As informações neste documento podem ser usadas com este hardware e qualquer software:

- C40

- C60

- C90

- SX80

- MX200 G2

- MX300 G2

- MX700

- MX800

Acesse o codec

Primeiro, verifique se o laptop está configurado para obter um endereço IP via DHCP.

No Microsoft Windows, siga estas etapas:

1. Selecione Painel de Controle > Rede e Internet > Conexões de Rede.

2. Clique com o botão direito do mouse em Conexão de Área Local e selecione Propriedades > Protocolo IP Versão 4 > Propriedades.

3. Clique no botão de opção Obter um endereço IP automaticamente.

No OS X, selecione Network > Ethernet > Configure IPv4. Isso deve ser definido como Using DHCP.

Em seguida, conecte o cabo Ethernet entre a porta LAN do laptop e uma das portas secundárias no codec (não a porta de rede). Talvez seja necessário desconectar temporariamente um periférico se todas as portas Ethernet no codec forem usadas.

Note: Em codecs C-Series, a porta secundária deve ser configurada para DirectPairing e não ser Inative. Isso deve ter sido configurado anteriormente em System Configuration > NetworkPort. Sem isso, o servidor DHCP interno não atribuirá endereços IP. Se estiver Inativo, a única maneira de acessar o codec será através do painel de toque.

Uma vez conectado o cabo, o computador deve obter automaticamente um endereço IP do codec. Você pode verificar o endereço IP atribuído na linha de comando do Windows com o comando ipconfig ou no terminal OS X com o comando ifconfig.

Observação: o endereço IP será semelhante a um endereço IP autoatribuído do Windows - 169.254.1.4X . This is normal. O intervalo de DHCP interno começa em 169.254.1.40.

Depois de receber o endereço IP, você deve conseguir fazer ping no gateway padrão para esse intervalo de endereço 169.254.1.1 e acessar a interface da Web ou a linha de comando do codec.