Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configurar

Verificar

Introdução

Este original descreve como configurar uma referência do Network Time Protocol (NTP) do telefone para o codec de Telepresense (TC) e a Colaboração Enpoints (CE).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Valores-limite do codec do TelePresence

- Valores-limite da Colaboração provisioned por CUCM

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Versão de software CE9.1.4 do jogo da sala da faísca

- Versão de software 10.5.2 do gerente das comunicações unificadas de Cisco (CUCM)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma configuração cancelada (do padrão). Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o impacto potencial do comando any.

Configurar

Os valores-limite TC/CE exigem a referência do telefone NTP ser configurados em CUCM, se não queixam-se nenhum servidor de NTP foram configurados. Não pode ser configurado manualmente nos valores-limite porque a configuração é perdida se o valor-limite reinicia.

Etapa 1. Em CUCM, navegue ao sistema > à referência do telefone NTP.

- O clique adiciona novo.

- Configurar o IP address do servidor de NTP, segundo as indicações da imagem.

- O modo deve ser ajustado ao unicast para valores-limite TC e de CE.

- Clique em Salvar.

Etapa 2. Navegue ao sistema > ao grupo da data/hora.

- O clique adiciona novo.

- Adicionar o nome.

- Selecione uma zona de hora (fuso horário) baseada no lugar dos valores-limite.

- Selecione um formato.

- O clique adiciona a referência do telefone NTP e seleciona esse criado em etapa 1.

- Clique adicionam sobre selecionado

- O NTP é adicionado na caixa vazia segundo as indicações do iamge.

- Click Save.

Etapa 3. Navegue ao sistema > ao pool de dispositivos.

- Selecione o pool de dispositivos onde seus valores-limite TC/CE estão.

- Na seção vaguear ajustes sensíveis, no grupo da data/hora do campo, seleciona o grupo criado em etapa 2.

- Clique a salvaguarda e aplique então a configuração.

Para que as mudanças tomem a efeito uma restauração são exigidas. Reinicie o valor-limite ou reinicie o pool de dispositivos, que faz com que todos os dispositivos no pool de dispositivos reiniciem.

Note: Se você reinicia o pool de dispositivos, todos os valores-limite dentro do reinício. Isto deixa cair os atendimentos atuais. Uma recomendação é organizar todos os valores-limite TC/CE em um pool de dispositivos e os outros valores-limite e Telefones IP em um outro pool de dispositivos que não precise uma referência do telefone NTP

Verificar

Depois que o valor-limite reiniciou, entre à interface da WEB do valor-limite para verificar que toma a configuração de CUCM.

- O erro CUCM e NTP deve desaparecer.

- As horas e data são as mesmas que configurado na referência do telefone NTP CUCM e no estado do NTP no valor-limite é “sincronizado”, segundo as indicações da imagem.