Contents

Introduction

Prerequisites

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve por que a atualização do Banco de Dados de Relatórios pode falhar se a instância do Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) estiver inativa há algum tempo.

Prerequisites

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco Process Orchestrator 2.2 e posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

Supondo que você esteja usando os padrões com o grooming e que a instância do TEO esteja inativa por mais de 6 meses ou que os trabalhos do SQL para o banco de dados de TEOReporting não sejam executados por mais de 6 meses, a atualização do banco de dados do TEOReporting pode falhar quando executado.

Solução

Conclua estes passos:

1. Execute o trabalho SQL TEOReporting - Partition Table Maintenance para atualizar suas tabelas e executar a manutenção adequada.

2. Execute o script TEOReporting Upgrade encontrado na pasta scripts de banco de dados da mídia de instalação para concluir a atualização.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems