Contents

Introduction

Prerequisites

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve um problema com a conexão a destinos da Caixa de entrada de email usando uma conta de administrador.

Prerequisites

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Tidal Enterprise Orchestrator versão 2.3 e no Microsoft Exchange 2007 ou posterior.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Problema

Você não pode conectar o destino da Caixa de entrada de e-mail ao seu sistema Exchange 2007 ou posterior usando uma conta de administrador.

Solução

A conexão com IMAP ou POP3 via Administrador não é suportada no Exchange 2007 ou posterior por projeto. Consulte o artigo Administrator Cannot Connect to the Administrator Mailbox Using POP3 or IMAP4 da Microsoft para obter mais informações. Você precisará usar outra conta para esta funcionalidade.

Informações Relacionadas

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems