Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Informações de Apoio

Pontos de acesso raiz (RAP)

Pontos de acesso de malha (MAP)

Configurar

Etapa 1. Configure Telnet/SSH e conexão SNMP de WLC na infraestrutura Prime.

Etapa 2. Configurar modelos de WLC na infraestrutura Prime.

Configure as configurações globais da malha.

Adicione o endereço MAC do AP de malha ao filtro MAC do controlador.

Etapa 3. Configurar modelos de AP na infraestrutura Prime.

Etapa 4. Configurar modelos CLI para quaisquer opções ausentes no Prime Infrastructure para WLC ou AP.

Etapa 5. Revise e implante os modelos configurados.

Verificar

Verifique o status do AP da malha.

Verifique o status do trabalho dos modelos implantados.

Troubleshoot

Caso 1. Prime: Painel de trabalho " Erro: A conexão expirou durante a execução do comando"

Caso 2. Prime: Painel de trabalho "Erro: Conexão fechada durante a execução do comando"

Informações Relacionadas

Introduction

Este documento descreve como provisionar e configurar access points (APs) em malha da Cisco usando o Cisco Prime Infrastructure 3.x.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Implante um modelo de configuração no Prime Infrastructure 3.x

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Prime Infrastructure 3.x

- Controlador De Lan Sem Fio Da Cisco

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio

Pontos de acesso raiz (RAP)

Os Pontos de Acesso Raiz têm conexões com fio, por exemplo, backhaul Ethernet para uma rede com fio para Wireless LAN Controller (WLC).

Pontos de acesso de malha (MAP)

Os pontos de acesso em malha têm conexões sem fio com a WLC. Os MAPs comunicam-se entre si e de volta ao RAP com o uso de conexões sem fio através do backhaul de rádio 802.11a. Os MAPs usam o Cisco Adaptive Wireless Path Protocol (AWPP) para determinar o melhor caminho através dos outros pontos de acesso em malha para o controlador.

Configurar

Provisionamento e configuração de APs em malha via WLC são bem demonstrados pelo documento Wireless LAN Controller Mesh Network Configuration Example para versões 5.2 e posteriores, e muito direto para frente. No entanto, quando se trata de uma implantação em larga escala onde uma quantidade significativa de necessidade de trabalho repetido é necessária, o Cisco Prime Infrastructure pode acelerar a implantação com suas funções exclusivas, como modelos de dispositivos.

Etapa 1. Configure Telnet/SSH e conexão SNMP de WLC na infraestrutura Prime.

Certifique-se de que a credencial de login SSH/Telnet correta, bem como os detalhes do SNMP, estejam configurados no Prime.

Pressione sincronizar e verifique se a cópia da configuração está atualizada.

Etapa 2. Configurar modelos de WLC na infraestrutura Prime.

Configure as configurações globais da malha.

Navegue até Configuration > Templates > Features & Technologies > Controller > Mesh > Mesh Settings e configure as opções necessárias para implantação. Em seguida, clique em Salvar como novo modelo para salvar o modelo.

Adicione o endereço MAC do AP de malha ao filtro MAC do controlador.

Navegue até Configuration > Templates > Features & Technologies > Controller > Security > AAA > MAC Filtering e adicione endereços MAC do endereço MAC do AP.

Se a importação em massa for necessária, clique no botão circulado em vermelho e siga o modelo de exemplo para tabular as informações detalhadas do AP como um arquivo CSV a ser importado.

Clique em Salvar como novo modelo para salvar este modelo de filtragem MAC no final.

Etapa 3. Configurar modelos de AP na infraestrutura Prime.

Navegue até Configuration > Templates > Lightweight Access Points e crie um novo modelo. Crie dois modelos diferentes para RAP e MAP e adicione ao modelo todos os recursos/configurações usados na implantação, como um nome de BGN (Bridge Group Name, nome do grupo de ponte) definido pelo usuário, suporte de LAN virtual (VLAN) e função. O exemplo mostra um MAP com suporte a várias VLANs, duas interfaces (que tronco de algumas VLANs diferentes em duas portas) e um BGN personalizado (denominado HTTS-TEST).

O exemplo mostra um RAP com suporte a várias VLANs e um BGN personalizado chamado HTTS-TEST.

Para editar a configuração da VLAN de uma interface específica, selecione a interface que deseja editar e clique no botão Editar na seção superior esquerda de Interfaces Ethernet. Observe que o ID da VLAN aqui é equivalente ao ID da VLAN nativa na configuração da WLC. As IDs de tronco são as IDs de VLAN necessárias para entroncamento em uma porta específica.

Etapa 4. Configurar modelos CLI para quaisquer opções ausentes no Prime Infrastructure para WLC ou AP.

Devido ao motivo de nem todas as configurações estarem disponíveis no Prime, os modelos CLI precisam mapear e automatizar nosso processo de implantação para algumas opções de malha global, como VLAN Transparente. Para configurar esta parte, navegue até Configuration > Templates > Features & Technologies > Controller > Security > AAA > MAC Filtering. Um exemplo de conteúdo CLI no Prime para desabilitar a VLAN transparente na configuração global da WLC é:

<MLTCMD>config mesh ethernet-bridging vlan-transparent disable

y</MLTCMD>

Esta é a razão pela qual é necessário y na segunda linha:

(Cisco Controller) >config mesh ethernet-bridging vlan-transparent enable

Changing VLAN Transparent will affect the clients connected to AP Ethernet interface.

Are you sure you want to continue? (y/N)y

Vlan Transparent mode has been disabled

e, idealmente, todas as respostas a qualquer aviso (como y ou N) devem ser levadas em consideração quando um modelo CLI que funcione corretamente é escrito.

Note: os cabeçalhos <MLTCMD> e </MLTCMD> são necessários para qualquer combinação de CLI que seja mais de uma linha. Para obter mais informações sobre como criar um Modelo de CLI funcional no Prime, consulte este guia PI 3.2. Criação de modelo CLI definido pelo usuário com linha única e comando de linha múltipla.

Etapa 5. Revise e implante os modelos configurados.

Há alguns tipos de modelos configurados e revise todas as informações antes de implantá-los.

- Modelo de Configurações de Malha em Modelos de Controlador

- CLIs de opções ausentes em Modelos CLI

- Modelo de filtragem MAC em modelos AAA

- Configurações de RAP/MAP em modelos de AP lightweight

Geralmente, os três primeiros modelos são necessários para serem implantados em um controlador, antes que RAP/MAPs sejam conectados por uma porta com fio e se juntem à WLC. Depois que o MAP/RAP ingressou na WLC através de uma porta com fio, você pode enviar as configurações de RAP/MAP da Prime Infrastructure para os APs. Finalmente, quando o MAP é desconectado da conexão com fio e se junta ao RAP através de seu backhaul sem fio, você pode testar a conectividade de malha sem fio

Verificar

Verifique o status do AP da malha.

Use esta seção para confirmar se a sua configuração funciona corretamente.

Enquanto você espera que os APs se juntem à WLC, sincronize a controladora no Prime novamente e navegue para Monitor > Managed Elements > Network Devices e use a palavra-chave Bridge na coluna AP Mode para filtrar todos os MAP/RAPs. Registrado na coluna Status operacional significa que o AP foi adicionado com êxito ao controlador.

Para verificar os pais de um MAP ou quaisquer filhos de um RAP, navegue até Mesh > Mesh Links para obter mais detalhes. Se desejar configurar um pai preferencial para um MAP específico, vá para a etapa 3 na seção anterior e configure um pai preferencial.

Verifique o status do trabalho dos modelos implantados.

Para visualizar o status do trabalho de implantação de cada modelo, navegue para Administração > Painéis > Painel de trabalho > (Nome do modelo implantado)

Troubleshoot

Esta seção fornece as informações que você pode usar para solucionar problemas de sua configuração.

Caso 1. Prime: Painel de trabalho " Erro: A conexão expirou durante a execução do comando"

Verifique o comando no modelo CLI e certifique-se de que os cabeçalhos MLTCMD estejam incluídos se houver mais de um comando no modelo.

Caso 2. Prime: Painel de trabalho "Erro: Conexão fechada durante a execução do comando"

Verifique a credencial Telnet/SSH para a WLC e verifique se o protocolo correto está selecionado.

Informações Relacionadas

- PI 3.2. Criação de modelo CLI definido pelo usuário com linha única e comando de linha múltipla

- Exemplo de configuração de rede em malha da controladora Wireless LAN para versões 5.2 e posteriores

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems