Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Componentes Utilizados

Procedimento

Introduction

Este documento descreve as etapas para recuperar a senha do usuário da raiz CLI (shell) para o aplicativo Prime Infrastructure instalado em dispositivos virtuais (VM).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento de uso e Acesso às funções cliente VMware vSphere, inventário vSphere, armazenamento de dados e objetos.

Caution: As etapas neste documento exigem o desligamento do aplicativo para conclusão. Portanto, sugeriu executar esta atividade durante a janela de manutenção.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software:

- Prime Infrastructure 2.2.x, 3.0.x, versões 3.1.x instaladas na VM.

- Qualquer uma das cópias da imagem iso desta lista:

CentOS-5.10-x86_64-bin-DVD-1of2.iso

CentOS-5.11-x86_64-bin-DVD-1of2.iso

CentOS-6.6-x86_64-bin-DVD1.iso

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Procedimento

Etapa 1. Inicie o VMware vSphere Client e conecte-se ao host ESXi ou ao servidor vCenter.

Etapa 2. Siga estas etapas para carregar a imagem do .iso baixada da lista acima para o armazenamento de dados na máquina OVA (Open Virtual Appliance):

1. No vSphere Server, navegue para Inventory > Summary > Datastores.

2. Na guia Objetos, selecione o datastore e carregue o arquivo.

3. Clique em Navegar até o ícone do navegador do arquivo de armazenamento de dados.

4. Se necessário, clique em Criar um novo ícone de pasta e crie uma nova pasta.

5. Selecione a pasta que você criou ou selecione uma pasta que existe e clique no ícone Carregar um arquivo. Se a caixa de diálogo Controle de acesso de integração de cliente for exibida, clique em Permitir para permitir que o plug-in acesse seu sistema operacional e continue com o carregamento do arquivo.

6. No computador local, localize o arquivo iso e carregue-o.

7. Atualize o navegador do arquivo de armazenamento de dados para ver o arquivo carregado na lista.

Etapa 3. Depois que a imagem iso for carregada para um datastore, siga estas etapas para torná-la uma imagem de inicialização padrão:

1. Usando o cliente VMware vSphere, clique com o botão direito do mouse no host da VM PI e clique em Abrir console.

2. Faça login na CLI com o usuário administrador e digite halt para desligar a VM.

3. Navegue até Edit Settings > Hardware e selecione CD/DVD drive 1.

4. Em Device Type, selecione Datastore ISO File e use o botão Browse para selecionar o arquivo de imagem ISO que você carregou no datastore.

5. Em Device Status (Status do dispositivo), selecione Connect at power on (Conectar ao ligar).

6. Clique na guia Opções e selecione Opções de inicialização. Em Force BIOS Setup (Forçar configuração do BIOS), selecione Next time VM boots (Próxima vez que a VM é inicializada) e force a entrada na tela de configuração do BIOS. Isso força uma inicialização a partir do BIOS da máquina virtual ao reiniciar a máquina virtual.

7. Click OK.

8. No cliente VMware vSphere, clique com o botão direito do mouse na VM PI implantada e navegue até Power > Power On.

9. Depois de ligar no console PI no menu de configuração do BIOS, encontre a opção que controla a ordem de inicialização dos dispositivos e mova o DVD/CD-ROM para o topo.Isso garante que a VM PI inicialize a partir da imagem iso carregada.

Etapa 4. Conclua estes passos para redefinir uma senha de shell/raiz CLI PI:

1. Tdigite salvamento do linux no prompt e pressione Enter key.

2. Escolha as opções padrão de idioma/teclado e não escolha a opção de rede.

3. Você vê isso como uma mensagem:

O ambiente de salvamento agora tentará localizar a instalação do Linux e montá-la no diretório /mnt/sysimage. Você pode fazer as alterações necessárias no sistema. Para prosseguir com esta etapa, selecione Continuar. Você também pode optar por montar seus sistemas de arquivos somente leitura em vez de leitura/gravação escolhendo 'Somente leitura'. Se, por algum motivo, esse processo falhar, você poderá selecionar Ignorar e essa etapa foi ignorada e você irá diretamente para um shell de comando.

4. Escolha Continuar nesta tela.

5. Quando uma instalação existente é encontrada, ela é montada no local /mnt/sysimage e você é guiado para o prompt de comando.

Etapa 5. Altere a raiz para o local de instalação do PI com a ajuda do comando: # chroot /mnt/sysimag.

Etapa 6. Mover /storeddata/rootpatchpw com a ajuda do comando: #mv /storeddata/rootpatchpw /root/.

Passo 7. Agora, digite exit e pressione Enter key.

Etapa 8. Digite reboot e inicialize no PI.

Etapa 9. Quando a máquina virtual for reinicializada no cliente vSphere, clique no ícone CD (Compact Disk) e selecione Desconectar imagem ISO.

Etapa 10. Após a conclusão da inicialização, os serviços PI estão ativos. Faça login na CLI do administrador PI e defina a nova senha raiz com o uso do comando root_enable.

Note: Se a versão do PI for 3.1.x, use o comando shell em vez de root_enable para definir a senha.