Contents

Introduction

Introduction

O CVG anuncia um novo mecanismo para fornecer correções de software importantes, chamado "Rolling Updates". Rolling Updates significa que correções de bugs estão disponíveis para uso pelo cliente mais cedo do que antes.  As atualizações contínuas consistem em lotes menores de correções em defeitos de software críticos ou frequentemente encontrados.  Entregues a cada aproximadamente 3 semanas, são atualizações para a versão de manutenção atual que estão disponíveis entre as publicações da versão de manutenção.  Uma versão de manutenção é conhecida pela terceira posição de um número de versão do Prime Infrastructure, como este: 2.2.x.

A primeira atualização é para o Prime Infrastructure 2.2.2 (uma versão de manutenção) e é fornecida com o nome de arquivo pi222_Update_03-4.ubf.  Para não ser confundido com a próxima versão 2.2.3 (uma versão de manutenção separada), esta Atualização Rolling fornece correções mais cedo do que esperar pela próxima versão de manutenção, ao mesmo tempo em que reduz a necessidade de correções pontuais individuais para defeitos específicos.  Defeitos que exigiriam patches pontuais no passado tornarão bons candidatos para serem incluídos em futuras atualizações de rotatividade.

Uma atualização de rolagem só deve ser instalada na versão de manutenção para a qual foi publicada.  Por exemplo, pi222_Update_03-4.ubf não pode ser instalado em 2.2 ou 2.2.1; só deve ser instalado em 2.2.2.

A próxima atualização de distribuição do Prime Infrastructure 2.2.2 será Update_04-x.  Sendo cumulativo, Update_04 incluirá as correções de Update_03-4 e não exigirá que os que não instalaram o Update_03-4 façam o backup através de atualizações anteriores para receberem os benefícios dessas correções.

A disponibilidade de uma atualização contínua é indicada pelo emblema vermelho redondo "Software Update is Available" (Atualização de software disponível) no canto superior direito da GUI do Prime Infrastructure. Na página Atualização de software do Prime Infrastructure e no Cisco.com, as atualizações contínuas também serão exibidas na seção Correções críticas.  Para obter detalhes sobre uma atualização contínua, vá para a página Cisco.com Prime Infrastructure Software Download (Download do software Prime Infrastructure), escolha Prime Infrastructure Patches e passe o mouse sobre o nome do arquivo para ver o link do arquivo Read-me da Rolling Update.  As atualizações de rolagem são para uma versão de manutenção específica; as atualizações de rolagem não podem ser instaladas em uma versão de manutenção diferente daquela para a qual foram escritas.