Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Problema

Solução

Pedindo o acesso raiz ao PCA/PCP

Introdução

Este documento descreve como atribuir mais espaço de disco a uma máquina virtual (VM) quando a separação de /opt (separação para PCP/PCA) está já em 96% ou mais alto

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- PCA/PCP

Você precisará o acesso raiz ao PCA/PCP, se você não tem o acesso raiz, etapas de pedir para o acesso raiz é descrito na parte inferior deste documento

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Problema

Seguir é os sintomas que o PCP/PCA começará experimentar quando o disco rígido (/opt) está em 96% ou mais alto

- Muito desempenho lento

- Usuário não capaz de alterar qualquer coisa na interface gráfica de usuário (GUI)

- Dos backup falha continuamente

- Quando o comando df - h é-lhe executado pode considerar /opt em 96% ou acima

Etapas para verificar o df - saída h

Etapa 1. Estabeleça uma sessão do Shell Seguro (ssh) ao PCP/PCA usando um aplicativo tal como a massa de vidraceiro, e autentique-a com a conta raiz (na porta 26 do uso PCA e na porta 22 do uso PCP).

Etapa 2. Entrada: o df - h e olhar para o direita inferior para /opt, se o uso é 96% ou mais alto você está sendo executado nesta edição

Solução

Você deve adicionar o disco rígido adicional no VM para resolver esta edição

Etapa 1. Potência abaixo do VM

Etapa 2. Adicionar a unidade de disco rígido extra (HDD) no VM:

- Entre a Vsphere e clicar com o botão direito em seu VM.

- Selecione Power>Power fora.

- Clicar com o botão direito e seleto edite ajustes, na aba do hardware selecione o disco rígido 1 (tomam uma nota se você fornecida ele como finamente ou abastecimento grosso) e no clique superior adicionar.

- Adicionar seu disco rígido novo e use o mesmo abastecimento que o primeiro disco rígido.

- (tipicamente para PCP 50GB é suficiente e para o PCA 100GB trabalhará).

- Depois que isto é adicionado, põe para trás no VM entram então como a raiz em seu PCP/PCA.

Etapa 3. Atribua o espaço novo HDD a /opt:

- Entre a seu PCP/PCA como a raiz usando a massa de vidraceiro ou o Securecrt.

- Execute o comando: fdisk - l (isto alistará as separações disponíveis)

Você verá uma das separações que não têm uma tabela válida da separação

Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table

Etapa 3. Execute o comando: fdisk /dev/sdb

- Na parte inferior você deve ver

Command (m for help)

type: n

(this will add a new partition to /dev/sdb)

You will select P for Primary Partition

The Partition number will be 1

The first cylinder will be 1 and last cylinder will be the last cylinder listed, typically the last in the partition, it will list the default and you will put in that number.

Etapa 4. Depois que você cria a separação como acima de você precisará de mudar a separação a uma separação lógica do gerente do volume de Linux (LVM)

command (m for help)  type: t

Next you will see: Hex Code (type L to list codes): type 8e

Note: You now have changed the partition to a Linux LVM Partition

Etapa 5. Escreva ao disco e retire usando o comando abaixo

Command (m for Help): press w

Etapa 6. Execute o pvcreate /dev/sdb1 do comando para criar o volume do exame de /dev/sdb1.

Digite: pvdisplay, você deve ver o volume físico novo com o disco fazer sob medida como atribuído

Etapa 7. Estenda a utilização do grupo de volume: smosvg /dev/sdb1 do vgextend

Depois que estendeu com sucesso você verá o “smosvg estendido com sucesso”

Etapa 8. Estenda a utilização LVM: lvextend /dev/mapper/smosvg-optvol /dev/sdb1

Etapa 10. Adicionar o volume à utilização da separação de /opt: resize2fs /dev/mapper/smosvg-optvol

Você pode verificar o espaço de disco aumentado usando o df - comando h:

Pedindo o acesso raiz ao PCA/PCP

Note: It is important to ensure that the spaces where applicable are in place

O PCA 11.x e acima de você pode seguir o procedimento abaixo para ganhar o acesso raiz

A etapa 1.Log dentro ao PCA com o CLI como o usuário admin criado de instala.

Etapa 2. Comando da entrada: root_enable

Etapa 3. Entre em sua senha root.

Etapa 4. Entrado como os admin entram na raiz e entram em sua senha root para aceder para enraizar.

PCP 12.x e acima de você precisará o TAC de fornecê-lo o acesso CLI como este é restrito, o processo é como abaixo

Etapa 1. Início de uma sessão a PCP GUI.

Etapa 2. Navegue à administração > registrando e Showtech > clica sobre pesquisar defeitos a conta > cria o userid e seleciona um período apropriado onde você precisará o acesso raiz de realizar este.

Etapa 3. Forneça ao TAC a corda do desafio e fornecer-lhe-ão a senha (esta senha será muito longa, não a preocupa trabalhará).

Example:

AQAAAAEAAAC8srFZB2prb2dsaW4NSm9zZXBoIEtvZ2xpbgAAAbgBAAIBAQIABAAA FFFFEBE0

AawDAJEEAEBDTj1DaXNjb1N5c3RlbXM7T1U9UHJpbWVDb2xsYWJvcmF0aW9uUHJv FFFFEB81

dmlzaW9uaW5nO089Q2lzY29TeXN0ZW1zBQAIAAAAAFmxsrwGAEBDTj1DaXNjb1N5 FFFFEB8A

c3RlbXM7T1U9UHJpbWVDb2xsYWJvcmF0aW9uUHJvdmlzaW9uaW5nO089Q2lzY29T FFFFEAD0

eXN0ZW1zBwABAAgAAQEJAAEACgABAQsBAJUhvhhxkM6YNYVFRPT3jcqAsrl/1ppr FFFFEB2B

yr1AYzJa9FtO1A4l8VBlp8IVqbqHrrCAIYUmVXWnzXTuxtWcY2wPSsIzW2GSdFZM FFFFE9F3

LplEKeEX+q7ZADshWeSMYJQkY7I9oJTfD5P4QE2eHZ2opiiCScgf3Fii6ORuvhiM FFFFEAD9

kbbO6JUguABWZU2HV0OhXHfjMZNqpUvhCWCCIHNKfddwB6crb0yV4xoXnNe5/2+X FFFFEACE

7Nzf2xWFaIwJOs4kGp5S29u8wNMAIb1t9jn7+iPg8Rezizeu+HeUgs2T8a/LTmou FFFFEA8F

Vu9Ux3PBOM4xIkFpKa7provli1PmIeRJodmObfS1Y9jgqb3AYGgJxMAMAAFB6w== FFFFEAA7

DONE.

Etapa 4. Saída de seu usuário atual e início de uma sessão com o userid que você criou e a senha fornecida pelo TAC.

Etapa 5. Navegue pesquisando defeitos à conta > o lançamento > clicam sobre a conta do console e criam seu usuário CLI - identificação e senha.

Etapa 6. Agora entre a PCP como o usuário que você criou e execute as etapas acima.