Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Configuração

Configuração ldap CUCM

Configuração ldap CUC:

Instalação de dispositivo PCP:

Verificar

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve a configuração do abastecimento principal da Colaboração (PCP) para provision usuários com serviços a Cisco unificou CM e Cisco Unity Connection (CUC) como o Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) integrou usuários.

É igualmente para os desenvolvimentos de campo, onde Cisco unificou o gerente de uma comunicação (CUCM) e o Cisco Unity Connection não tem usuários sincronizados LDAP já.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco unificou o CM e a integração de diretório do Cisco Unity Connection

- Compreendendo o Gerenciamento principal do abastecimento da Colaboração

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em PCP 11.x, para provision usuários como usuários sincronizados LDAP

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, certifique-se de que você compreende o impacto potencial do comando any ou das alterações de configuração.

Configuração

Configuração ldap CUCM

- Adicionar o sistema, o diretório e a configuração de autenticação LDAP sob o sistema CUCM > o LDAP.

- Programação da sincronização do desabilitação LDAP porque nós não precisamos de importar usuários a CUCM do LDAP.

Configuração ldap CUC:

- A fim adicionar a instalação LDAP, o diretório, autenticação sob a conexão de unidade, navega às configurações de sistema > ao LDAP.

- Configurar a programação da sincronização LDAP para a conexão de unidade e execute a sincronização completa agora.

Nota: Não importe usuários do LDAP ao Unity (usuários > os usuários da importação)

Instalação de dispositivo PCP:

- A fim adicionar o gerente das comunicações unificadas sob a instalação de dispositivo PCP. Escolheu a integração LDAP como NENHUNS, segundo as indicações da imagem:

- Segundo as indicações da imagem, adicionar o dispositivo da conexão de unidade com detalhes exigidos e escolha a integração YE LDAP.

- Adicionar o servidor de diretório (LDAP) e o IM e a presença na página de instalação do dispositivo PCP.

- Execute a sincronização da infraestrutura e a sincronização do usuário para CUCM, CUC.

- Execute o server da sincronização para IM & da presença da infraestrutura.

- Termine seu abastecimento restante Setup - Domínios, áreas de serviço, papéis e moldes do serviço como necessário.

- Execute a sincronização do domínio após todas as mudanças feitas para a configuração.

Verificar

- Depois que a configuração é terminada, você deve estar pronto para provision usuários. Importe usuários do LDAP para o auto abastecimento e termine o abastecimento.

- Uma vez que a disposição dos usuários é terminada com sucesso, você pode ver usuários em CUCM e em CUC como usuários sincronizados LDAP.

Informações Relacionadas

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/net_mgmt/prime/collaboration/11-6/provisioning/guide/cpco_b_cisco-prime-collaboration-provisioning-guide-11-6/Cisco_Prime_Collaboration_Provisioning_Guide_11_6_chapter_011.html

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems